يستخدم هذا الخيار لتشغيل مضاهاة جدول الضباب أو إيقاف تشغيله.

يحدد Direct3D أنه ينبغي على محول العرض القادر على تسريع جهاز D3D أنه بإمكانه تطبيق إما ذروة الضباب أو ضباب الجدول.  لا تتعرف بعض الألعاب بصورة صحيحة على قدرات الأجهزة ثلاثية الأبعاد وتتوقع دعم ضباب الجدول. سيضمن اختيار هذا الخيار تشغيل الألعاب بشكل صحيح على معالج رسومات Nvidia.


يمكنك هذا الخيار من تعطيل مزايا DirectX الحديثة الخاصة ببرامج التشغيل .

قد لا تعمل بعض الألعاب المصممة للإصدارات السابقة من DirectX بشكل صحيح مع الإصدار 6 أو 7 من DirectX المثبت والدعم الممكن ببرامج التشغيل. يفرض تحديد هذا الخيار على برامج التشغيل العمل في وضع التوافق مع DirectX 5 بحيث يمكن تشغيل الألعاب القديمة بشكل صحيح.

استخدم هذا الخيار في حالة الرغبة في تشغيل بعض الألعاب القديمة التي لا تبدأ أو لا تعمل كما ينبغي.


يفرض على الجهاز أن يقوم تلقائيًا بضبط عمق المخزن المؤقت-Z الخاص به إلى العمق المطلوب من قبل التطبيق.

بالطبع ستحتاج إلى استمرار تمكين هذا الخيار، ما لم يتطلب العمل لديك تحديد عمق معين للمخزن المؤقت-Z. وفي حالة تعطيل هذا الخيار، لن يتم تشغيل أي تطبيقات لا يتطابق عمق المخزن المؤقت-Z الخاص بها مع تهيئة الجهاز الحالي.


يقوم بتمكين أسلوب بديل لعمق التخزين المؤقت.

يتيح ذلك للأجهزة استخدام آلية مختلفة لعمق التخزين المؤقت بالتطبيقات التي من نوع 16 بت. يؤدي تمكين هذا الإعداد إلى تقديم صور ثلاثية الأبعاد عالية الجودة.


يقوم بتمكين شعار Nvidia في Direct3D.

من خلال تمكين هذا الإعداد سيتم عرض شعار NVIDIA في الزاوية السفلية من شاشة العرض أثناء تشغيل تطبيقات Direct3D.


يستطيع معالج رسومات Nvidia لديك من إنشاء صور mipmaps تلقائياً مما يزيد كفاءة نقل مادة السطح عبر الناقل ورفع كفاءة أداء التطبيقات.

إلا أنه قد لا يتم عرض بعض التطبيقات بشكل صحيح عند تمكين mipmaps التي تم إنشائها تلقائياً. ولتصحيح أي مشاكل قد تحدث، قم بتقليل عدد مستويات mipmaps المنشأة تلقائياً حتى يتم عرض الصور بالشكل الملائم. قد يؤدي تقليل عدد مستويات mipmaps غالبًا إلى إزالة الأخطاء في المحاذاة أو "الفواصل" الموجودة في مادة السطح (على حساب الأداء).


يسمح لك بتحديد الأسلوب auto-mipmapping المستخدم من قبل معالج الرسومات.

يمكنك تحديد أحد الأسلوبين التاليين bilinear أو 8-tap anisotropic mipmapping، بحيث يؤدي استخدام الأسلوب bilinear إلى تحسين الأداء بشكل عام، ويؤدي استخدام الأسلوب anisotropic بشكل عام أيضاً إلى تقديم صور عالية الجودة.


يسمح لك بتعديل الانحراف في مستوى التفاصيل (LOD) الخاصة بـ mipmaps.

يؤدي الانحراف البسيط إلى توفير صور عالية الجودة، بينما يؤدي الانحراف الكبير إلى رفع كفاءة أداء التطبيقات. يمكنك اختيار إحدى قيم الانحراف الخمس المعدة مسبقاً، والتي تتفاوت من "صور عالية الجودة" إلى "أفضل أداء".


قائمة بالإعدادات (أو "التعديلات") التي قمت بحفظها. يؤدي اختيار العنصر من القائمة إلى تنشيط الإعداد. لتطبيق الإعداد، اختر أحد الزرين التاليين "موافق" أو "تطبيق".


يسمح لك بحفظ الإعدادات التالية (بما في ذلك الإعدادات التي تم تعيينها في مربع حوار "المزيد من Direct3D") كتعديل مخصص. سيتم بعد ذلك إضافة الإعدادات المحفوظة إلى القائمة المجاورة.

بمجرد العثور على الإعدادات المثلى لإحدى ألعاب Direct3D، يؤدي حفظ الإعدادات كتعديل مخصص إلى تهيئة Direct3D بسرعة قبل بدء تشغيل اللعبة وإلى عدم الاحتياج إلى تعيين كل خيار على حدة.


يحذف الإعداد المخصص والمحدد حالياً في القائمة.


يعيد كافة الإعدادات إلى قيمها الافتراضية.


يعرض مربع حوار ويتيح لك تخصيص المزيد من إعدادات Direct3D.


يغير هذا الخيار نظام عنونة مادة سطح الجهاز الخاص بعناصر مادة السطح (texels).

يؤدي تغيير هذه القيم إلى تغيير أماكن تعريف العناصر الأصلية لمادة السطح. تتطابق القيم الافتراضية مع مواصفات Direct3D. قد تتوقع بعض البرامج تعريف العناصر الأصلية لمادة السطح في مكان آخر. ستتحسن جودة صور هذه التطبيقات إذا تم إعادة تعريف العناصر الأصلية لمادة السطح. استخدم عنصر التحكم المنزلق لضبط مكان العناصر الأصلية لمادة السطح بين الزاوية العلوية اليسرى ووسط عناصر مادة السطح.


وهذا يسمح لمعالج الرسومات باستغلال الحجم المحدد لذاكرة النظام والخاصة بتخزين مادة السطح (بالإضافة إلى مساحة الذاكرة المتوفرة على محول شاشة العرض نفسه).

ملاحظة	يتم حساب أكبر مساحة ذاكرة يمكن حجزها لتخزين مادة السطح على النظام استناداً إلى الحجم الفعلي لذاكرة الوصول العشوائي RAM المثبتة على الكمبيوتر. كلما زاد حجم ذاكرة الوصول العشوائي RAM بالنظام كلما ارتفعت القيمة التي يمكنك تعيينها.

ينطبق هذا الإعداد مع محولات عرض PCI فقط (أو محولات عرض AGP التي يتم تشغيلها في الوضع المتوافق مع PCI).


حدد هذا الخيار لتعطيل المزامنة الرأسية.

يؤدي ذلك إلى تمثيل الصورة مباشرة على شاشة العرض دون انتظار مزامنتها مع التتبع العمودي لشاشة العرض. يسمح ذلك بعرض معدلات إطارات أعلى من معدلات تحديث شاشة العرض، إلا أنه قد يؤدي إلى حدوث تشوهات وتقطع نتيجة لقلة جودة الصورة.


يتيح لك هذا الخيار تحديد درجة منع التشويه (antialiasing) المستخدم في تطبيق معين من تطبيقات D3D.

يعد مانع التشويه إحدى الأساليب المستخدمة لتقليل أثر "التدرج" الذي يشاهد أحياناً بحواف الصور ثلاثية الأبعاد. يمكنك تحديد إما إغلاق مانع التشويه تماماً أو تحديد أقصى درجة يمكن استخدمها من قبل أحد التطبيقات.


استخدم هذا الخيار لفرض آلية مانع التشويه بالتطبيقات التي لا تدعمها.

يجب الأخذ في الاعتبار أن بعض التطبيقات التي لا تدعم مانع التشويه بشكل صريح قد لا تعرض بصورة صحيحة أو قد يتم تقديم الصور بشكل غير منتظم. يجب استخدام هذا الخيار بعناية. قم بإغلاق هذا الخيار عند مصادفة أي مشاكل عرض مع إحدى الألعاب أو أحد التطبيقات التي لا تدعم مانع التشويه.


يتيح لك هذا الخيار تحديد عدد الإطارات التي يمكن لوحدة التحكم المركزية CPU تحضيرها قبل معالجتها من قبل شريحة الرسومات عند تعطيل المزامنة الرأسية.

وفي بعض الحالات، كلما زاد عدد الإطارات التي لم يتم تقديمها على الشاشة عن العدد المسموح به، كلما زاد "تباطأ الإدخال" استجابة لبعض الأجهزة كأجهزة التوجيه "Joystick" أو لوحات الألعاب أو لوحات المفاتيح.

قم بتقليل هذه القيمة إذا تأخرت استجابة أجهزة الإدخال المتصلة بالكمبيوتر أثناء اللعب.


يسمح لبرامج التشغيل استخدام ملحق OpenGL وهوGL_KTX_buffer_region.

يمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة الكفاءة في أداء التطبيق بنماذج التطبيقات ثلاثية الأبعاد التي تدعم هذا الملحق.


يسمح لك باستخدام ذاكرة الفيديو المحلية عند تمكين الملحق GL_KTX_buffer_region.

ومع ذلك، إذا توفرت ذاكرة فيديو محلية أقل من 8 ميجابايت لن يتم تمكين دعم امتداد الأسطح المزدوجة.

لن يكون لهذا الإعداد أي تأثير في حالة تعطيل الخيار "تمكين ملحق منطقة المخزن المؤقت" أعلاه.


سوف يؤدي السماح بتصفية linear-mipmap-linear السريعة إلى زيادة كفاءة أداء التطبيقات على حساب بعض من جودة الصور.

وفي كثير من الأحيان لا يتم ملاحظة النقص في جودة الصور، مما يشجعك على الاستفادة بزيادة كفاءة الأداء الناتجة عن تمكين هذه الميزة.


يتيح هذا الخيار لـ OpenGL استخدام تصفية "مانع التشويه" لتحسين جودة الصور.


حدد هذا الخيار لتعطيل دعم برنامج التشغيل للإرشادات المحسنة المستخدمة من قبل وحدات المعالجة المركزية CPUs.

تدعم بعض وحدات المعالجة المركزية الإرشادات الإضافية ثلاثية الأبعاد التي تتكامل مع معالج رسومات Nvidia وتحسن من أداء الألعاب والتطبيقات ثلاثية الأبعاد. يسمح لك هذا الخيار من تعطيل دعم الإرشادات الإضافية ثلاثية الأبعاد في برامج التشغيل. يفيد ذلك عند مقارنة الأداء واكتشاف الأخطاء وإصلاحها.


يؤدي هذا الخيار إلى التحكم في مانع التشويه في الوضع ملء الشاشة ببرنامج تشغيل OpenGL. يعد مانع التشويه إحدى الآليات المستخدمة لتجانس حواف الكائنات بإحدى الصور لتقليل ظهور الحواف المسننة أو "التدرج" الملاحظ أحياناً. ويوفر أسلوب 1.5 × 1.5 منع تشويه مع الحصول على أفضل أداء، في حين أن أسلوب 2 × 2 أفضل جودة للصورة.


 يسمح لبرنامج التشغيل تصدير تنسيقات الستيريو بالبكسل. بإمكان تطبيقات OpenGL الآن استخدام ستيريو وسوف تتيح تمكين مصراع الستيريو الزجاجي.


 يسمح لبرنامج التشغيل تصدير تنسيقات الغطاء بالبكسل. بإمكان تطبيقات OpenGL الآن استخدام الغطاء.


 يتيح هذا الخيار لـ OpenGL استخدام تصفية "مانع التشويه" لتحسين جودة الصور.  لاحظ أن تمكين هذه الميزة سوف يحسن جودة الصورة على حساب الأداء.


 عند تمكين هذه الميزة، يخصص برنامج تشغيل OpenGL مخزن مؤقت خلفي واحد ومخزن مؤقت للعمق بنفس دقة شاشة العرض.

ويعد ذلك استخدام أكثر كفاءة لذاكرة الفيديو مع التطبيقات التي تنشأ كثير من الإطارات.

عند تعطيل هذه الميزة، يخصص برنامج تشغيل OpenGL مخزن مؤقت خلفي واحد ومخزن مؤقت للعمق لكل إطار منشأ بواسطة تطبيق.

يمكن أن تحسن هذه الميزة من أداء تطبيقات OpenGL التي تستخدم إطارات متعددة.


 يضبط الإعدادات المثلى لتطبيق OpenGL المحدد.


يحدد هذا الخيار ما إذا كان يمكن استخدم مادة سطح ذات عمق لوني معين بشكل افتراضي في تطبيقات OpenGL.

سيؤدي استخدام عمق لون سطح المكتب إلى استخدام مادة سطح ذات عمق لوني مستخدم من قبل سطح مكتب Windows حالياً.

سيؤدي تحديد الخيار استخدام 16 بت لكل بكسل دوماً والخيار استخدام 32 بت لكل بكسل دوماً إلى فرض استخدام مواد سطح ذات العمق اللوني المعين، بغض النظر عن إعدادات سطح المكتب


يحدد هذا الخيار وضع انعكاس المخزن المؤقت لتطبيقات OpenGL في وضع ملء الشاشة.

يمكنك تحديد أحد الأساليب التالية: block transfer (حظر النقل) أو page flip (انعكاس الصفحة) أو auto-select (تحديد تلقائي). يتيح اختيار تحديد تلقائي auto-select  لبرنامج التشغيل تحديد أفضل أسلوب استناداً إلى تهيئة الجهاز.


يتيح لك هذا الخيار تحديد كيفية معالجة المزامنة الرأسية في OpenGL.

يؤدي تحديد الخيار الإيقاف دوماً إلى تعطيل المزامنة الرأسية في كافة تطبيقات OpenGL.

يؤدي تحديد الخيار الإيقاف بشكل افتراضي إلى الاستمرار في تعطيل المزامنة الرأسية، إلا إذا طالب أحد التطبيقات بتمكينها بشكل خاص.

يؤدي تحديد الخيار التشغيل بشكل افتراضي إلى الاستمرار في تمكين المزامنة الرأسية، إلا إذا طالب أحد التطبيقات بتعطيلها بشكل خاص.


يسمح لك بحفظ الإعدادات الحالية كتعديل مخصص. سيتم بعد ذلك إضافة الإعدادات المحفوظة إلى القائمة المجاورة.

بمجرد العثور على الإعدادات المثلى لأحد تطبيقات OpenGL، يؤدي حفظ الإعدادات كتعديل مخصص إلى تهيئة OpenGL بسرعة قبل بدء تشغيل البرنامج وإلى عدم الاحتياج إلى تعيين كل خيار على حدة.


تتيح لك عناصر تحكم المنزلق في ضبط الإضاءة أو التباين أو قيم غاما لقناة الألوان المحددة.

تساعدك عناصر تحكم تصحيح الألوان في تعويض الاختلاف الحادث في درجات الإضاءة بين الصور المصدر ومخرجها على جهاز العرض. يفيد ذلك أثناء استخدام تطبيقات معالجة الصور للمساعدة في إخراج ألوان الصورة مشابهة للأصل (كالصور الفوتوغرافية) عند عرضها على شاشة العرض.

قد يظهر العديد من الألعاب ثلاثية الأبعاد التي تم تسريعها داكنة اللون بدرجة كبيرة لا تسمح باللعب. ستؤدي زيادة الإضاءة و/أو قيمة غاما بالتساوي خلال كافة القنوات إلى ظهور الألعاب أكثر إضاءة، وتعرض بشكل أفضل.


يتيح لك اختيار قناة الألوان التي يتم التحكم فيها عن طريق عناصر تحكم المنزلق. يمكنك ضبط قناة اللون الأحمر أو الأخضر أو الأزرق كل على حدة أو جميعها مرة واحدة.


ويوفر التردد الرقمي المزيد من التحكم في فصل وكثافة الألوان، مما يؤدي إلى الحصول على صور أكثر بريقاً وأكثر نقاءاً في كافة التطبيقات المستخدمة.


تمثيل رسومي لمنحنى الألوان. سيتغير هذا المنحنى في الوقت الحقيقي أثناء ضبط التباين أو الإضاءة أوغاما.


سوف يؤدي تحديد هذا الخيار إلى استعادة إعدادات ضبط الألوان التي قمت بتعيينها في هذا الموضع أثناء إعادة تشغيل Windows.

ملاحظة: 	في حالة عمل الكمبيوتر في نطاق شبكة اتصال، سيتم ضبط الألوان بعد تسجيل الدخول إلى Windows.


قائمة بإعدادات اللون المخصصة التي قمت بحفظها. يؤدي اختيار العنصر من القائمة إلى تنشيط الإعداد.


يتيح لك حفظ إعدادات اللون الحالية كإعداد المخصص. سيتم بعد ذلك إضافة الإعدادات المحفوظة إلى القائمة المجاورة.


يحذف إعدادات الألوان المخصصة المحددة حالياً بالقائمة.


يعيد جميع قيم الألوان إلى إعدادات المصنع الخاصة بالجهاز.


يتيح لكتحديد وضع توقيت الشاشة الخاصة بك:

تتيح ميزة الكشف التلقائي لـ Windows تلقي معلومات التوقيت المناسبة من شاشة العرض مباشرة. ويعتبر ذلك هو الإعداد الافتراضي. يجب الأخذ في الاعتبار أن بعض شاشات العرض القديمة لا تدعم هذه الميزة.

يعتبر الخيار صيغة التوقيت العامة أو GTF هو الخيار القياسي المستخدم مع معظم الأجهزة الأحدث.

يعتبر الخيار توقيت شاشة عرض منفصل أو DMT خياراً قديماً مازالت تستخدمه بعض الأجهزة. قم بتمكين هذا الخيار إذا طالب الجهاز بـ DMT .


يضيف الرمز QuickTweak (تعديل سريع) لـ Nvidia إلى شريط مهام Windows.

يتيح لك هذا الرمز تطبيق أي إعدادات مخصصة لـ Direct3D أو لـ OpenGL أو للألوان "أثناء الانطلاق" من خلال قائمة منبثقة مناسبة. تحتوي القائمة أيضاً على عناصر تستخدم لاستعادة الإعدادات الافتراضية والوصول إلى مربع الحوار "خصائص شاشة العرض".


يتيح لك اختيار الرمز الدال على الأداة المساعدة QuickTweak الموجودة في شريط مهام Windows.

حدد الرمز المراد عرضه من القائمة. ثم اختر "موافق" أو "تطبيق" لتحديث الرمز بشريط المهام.


يقوم بتمكين مدير سطح مكتب NVIDIA.

ويتيح مدير سطح مكتب NVIDIA تمكين أداء وظيفي محسن مثل مفاتيح الاختصار الخاصة بإدارة الإطار، وإعادة تمركز مربع الحوار، والتكبير أو التصغير، وذلك عند استخدام أوضاع تهيئة تعدد الشاشات الخاصة بـ nView. كما يضيف مدير سطح المكتب أيضًا الدعم لأسطح المكتب المتعددة لمساعدتك في تنظيم مساحة عمل التطبيق بشكل أفضل.


يفتح مربع حوار تهيئة مدير سطح مكتب NVIDIA.

يوفر مربع حوار تهيئة مدير سطح مكتب NVIDIA التحكم في جميع وظائف وإعدادات مدير سطح المكتب، مثل خيارات إعادة تمركز مربع الحوار، تحديدات مفاتيح الاختصار، وإعدادات إدارة التطبيق.


يغلق مربع الحوار ويحتفظ بالتغييرات التي أجريتها لتصبح سارية المفعول عند اختيار الزر "موافق" أو "تطبيق" بمربع الحوار "خصائص إضافية".


يتيح لك تحديد زر الماوس الذي يجب استخدامه لإظهار القائمة عند النقر فوق رمز شريط المهام.


تشغيل رسائل التأكيد أو إيقاف تشغيلها.

قم باختيار هذا الخيار في حالة عدم الرغبة في عرض رسائل التأكيد عند تحميل تهيئة ثلاثي الأبعاد من قائمة شريط المهام.


حدد هذا الخيار عند الرغبة في عرض قائمة شريط المهام مع تأثير ثلاثي الأبعاد.


تتيح لك هذه الخيارات تحديد موضع الصورة على شاشة عرض مسطحة في حالة تعيين دقة الشاشة بقيمة أقل من الحد الأقصى المدعمة.


استخدم أزرار الأسهم لضبط موضع سطح المكتب على شاشة العرض.


قم بإعادة تعيين موضع سطح المكتب إلى الموضع الافتراضي حسب دقة الشاشة الحالي ومعدل التحديث.


تتيح لك هذه الخيارات تحديد جهاز عرض المخرجات (شاشة عرض أو شاشة عرض رقمية مسطحة أو جهاز تلفزيون، وذلك حسب نوع الجهاز الذي يدعمه محول شاشة العرض).


يفتح أحد الإطارات التي يمكنك من خلالها تخصيص إعدادات جهاز العرض النشط.


يبين التنسيق وإعدادات البلد الحالية المستخدمة لإخراج التلفاز.


يفتح إطار يمكنك من خلاله تحديد تنسيق إخراج جهاز تليفزيون معين.


تتيح لك هذه القائمة تحديد تنسيق إخراج التلفاز استناداً إلى البلد الذي تعيش فيه.

ملاحظة	في حالة عدم وجود بلدك بالقائمة، يجب اختيار أقرب بلد لموقعك.


يجعل التنسيق المحدد تنسيقاً افتراضياً.

في حالة تشغيل الكمبيوتر وتوصيل التلفاز فقط بمحول شاشة العرض، سيؤدي ذلك إلى تأكيد إخراج الرسائل المعروضة على الشاشة أثناء عملية التمهيد في التنسيق المناسب والمعتمد من قبل التلفاز لديك.


يتيح لك تحديد نوع إشارة الإخراج المرسلة إلى التلفاز.

إذا كان لديك كابل التوصيل المناسب، سيوفر مخرج S-Video بشكل عام إخراج ذي جودة أعلى من مخرج Composite video. في حالة عدم التأكد من نوع الإشارة التي يجب تحديده، اختر الإعداد "تحديد تلقائي".


استخدم أزرار الأسهم لضبط موضع سطح المكتب على شاشة جهاز التلفاز.

ملاحظة	في حالة تراكم الصور المعروضة على شاشة التلفاز أو اختفائها نتيجة لكثرة عمليات الضبط، يجب الانتظار لمدة عشر ثوان. +ستعود بعد ذلك الصورة تلقائياً إلى الموضع الافتراضي. وفي هذه الحالة يمكنك البدء في عمليات الضبط مرة أخرى. بمجرد وضع الصورة في الموضع المراد على سطح المكتب، يجب النقر فوق الزر "موافق" أو "تطبيق" لحفظ الإعدادات قبل انقضاء العشر ثوان.


يقوم بإعادة تعيين موضع سطح المكتب إلى الموضع الافتراضي على شاشة التلفاز حسب دقة الشاشة الحالية.


استخدم عناصر التحكم هذه لضبط الصورة المعروضة على التلفاز ودرجة إشباعها.


استخدم عناصر التحكم هذه لضبط الصورة المعروضة على التلفاز ودرجة تباينها.


استخدم عنصر التحكم الحالي لضبط مقدار عامل تصفية الوميض المراد تطبيقه على إشارة التلفاز.

من المستحسن إغلاق عامل تصفية الوميض تماماً لمشغل أفلام DVD من جهاز فك ترميز.


يضبط دقة شاشة العرض وعمق لون الإخراج لجهاز التلفاز.


استخدم هذه العناصر للتحكم في ضبط جودة الفيديو أو مشغل DVD على الشاشة لديك.

يمكنك التحكم في الإضاءة والتباين والألوان والتشبع كل على حدة للحصول على جودة مثلى للصورة عند تشغيل أجهزة الفيديو أو أفلام DVD على الكمبيوتر لديك.


يتيح لك ضبط ترددات ساعة النظام الأساسي والذاكرة الخاصة بمعالج رسومات NVIDIA.


يضبط سرعة ساعة النظام الأساسي الخاصة بمعالج رسومات NVIDIA.


يبين سرعة ساعة النظام الأساسي بالميجاهيرتز.


يضبط سرعة ساعة النظام الخاصة بواجهة الذاكرة على محول شاشة العرض.


يبين سرعة ساعة النظام الخاصة بواجهة الذاكرة بالميجاهيرتز.


يختبر إعدادات ترددات الساعة الجديدة للاستقرار قبل التطبيق.

ملاحظة	يجب اختبار أي إعدادات جديدة تختلف عن الإعدادات الافتراضية التي تم تعيينها من قبل الشركة المصنعة قبل تطبيقها بشكل نهائي.


سوف يضمن تحديد هذا الخيار أن أي تغييرات تجرى على إعدادات ترددات الساعة سيتم تطبيقها تلقائياً في كل مرة يتم فيها تشغيل Windows.

ملاحظة	يمكنك تجاوز إعدادات الساعة التلقائية عند بدء التشغيل بالضغط مع الاستمرار على مفتاح التحكم Ctrl عند بدء Windows. في حالة عمل الكمبيوتر في نطاق شبكة اتصال، اضغط مع الاستمرار على مفتاح التحكم Ctrl بعد تسجيل الدخول إلى Windows مباشرة.


يقوم بإعادة تعيين كافة قدرات ضبط الساعة وفرض إعادة الكشف عن وجود جهاز الرسومات قبل إعادة تمكين عناصر التحكم.

من المستحسن إعادة التشغيل في كل مرة تقوم فيها بإرسال صورة BIOS محدثة إلى BIOS محول العرض.


للسماح باختيار أحد أوضاع nView الأربع التالية:

قياسي - لاختيار وضع العرض القياسي المفرد. استخدم هذا الوضع إذا كان لديك جهاز عرض واحد فقط على اتصال بمحول رسومات NVIDIA.

الاستنساخ - يؤدي هذا الوضع إلى إخراج نسخة طبق الأصل من شاشة العرض الأولية على الجهاز الثانوي.

التوسع الأفقي - يسمح هذا الوضع بتوسيع سطح مكتب Windows أفقياً عبر جهازي عرض.  وفي هذا الوضع، تندمج شاشتي العرض لعمل سطح شاشة عرض أكبر.

التوسع الرأسي- يسمح هذا الوضع بتوسيع سطح مكتب Windows رأسياً عبر جهازي عرض.  وفي هذا الوضع، تندمج شاشتي العرض لعمل سطح شاشة عرض أكبر.


nView القياسي- يحدد وضع شاشة العرض المفرد القياسي. استخدم هذا الوضع إذا كان لديك جهاز عرض واحد فقط على اتصال بمحول رسومات Nvidia.


nView الاستنساخ - يؤدي هذا الوضع إلى إخراج نسخة طبق الأصل من شاشة العرض الأولية على الجهاز الثانوي.


nView التوسع الأفقي- يسمح هذا الوضع بتوسيع سطح مكتب Windows أفقياً عبر جهازي عرض.  وفي هذا الوضع، تندمج شاشتي العرض لعمل سطح شاشة عرض أكبر، والتي تفيد عند عرض العناصر ذات عرض أكبر من شاشة العرض المفردة.


nView التوسع الرأسي- يسمح هذا الوضع بتوسيع سطح مكتب Windows رأسياً عبر جهازي عرض.  وفي هذا الوضع، تندمج شاشتي العرض لعمل سطح شاشة عرض أكبر، والتي تفيد عند عرض العناصر ذات عرض أكبر من شاشة العرض المفردة.


تمثيل رسومي لتهيئة شاشة العرض nView.

يتيح لك النقر فوق الرسم المعروض على الشاشة تحديده كشاشة العرض الحالية.  عند النقر بزر الماوس الأيمن فوق رسم الشاشة، يتم تزويدك بتشكيلة من العناصر التي تسمح لك بعمل تعديلات الضبط على جهاز العرض المصاحب.


أثناء العمل في وضع استنساخ، يسمح هذا الخيار بتشغيل جهاز العرض الأساسية بدقة أعلى من دقة الجهاز الثانوي. إذا كانت الدقة الفعلية للجهاز الثانوي أقل من الدقة الفعلية للجهاز الأساسي، سيتحرك شكل سطح المكتب على الجهاز الثانوي تلقائياً عندما يلامس الماوس حواف الشاشة.


قم بإيقاف ميزة تحريك الشكل التلقائية في الجهاز الثانوي في حالة اختيار "إتاحة سطح المكتب الافتراضي في جهاز الاستنساخ". يسمح لك هذا الخيار "بتجميد" سطح المكتب الافتراضي عند نقطة معينة. يفيد ذلك في عروض الأعمال التي تحتوي على الكثير من التفاصيل في التطبيقات.


سوف يؤدي تشغيل هذه الميزة إلى قفل وضع الحركة الحالية على شاشة العرض المختارة حاليًا. يسمح لك هذا الخيار "بتجميد" سطح المكتب الافتراضي عند نقطة معينة. يفيد ذلك في عروض الأعمال التي تحتوي على الكثير من التفاصيل في التطبيقات.


يقوم بتمكين ميزة سطح المكتب الافتراضي لوضع حركة nView.

سوف يؤدي تشغيل هذه الميزة إلى تمكينك من تعيين سطح مكتب أكبر مما ستسمح به الأبعاد المادية لشاشات العرض الموحدة.

سوف يتحرك العرض الموحد عبر مساحة أكبر من سطح المكتب عند محاولة تحريك الماوس خارج مساحة العرض.


تمثيل رسومي لتهيئة جهاز nView الثانوي.

يؤدي النقر على الرسم إلى السماح بتهيئة جهاز الإخراج المتصل بالإخراج الثانوي في لوحة الرسومات التي تسمح باستخدام nView أثناء العمل في وضع الاستنساخ.


يقوم بتمكين عناصر التحكم في التكبير/التصغير للسماح بتكبير مساحة محددة من شاشة خرج الفيديو.


ومن هذا المكان، يمكن اختيار مساحة شاشة الفيديو التي ترغب في تكبيرها/تصغيرها. فعند اختيار هذا العنصر، يمكن تحجيم الشاشة إلى هذا الحجم من خلال تحريك عنصر تحكم المنزلق القابل للحركة للأسفل.


يتيح لك تكبير أو تصغير المساحة المختارة من شاشة تشغيل الفيديو.


يحدد جهاز العرض الذي يقوم بتشغيل الفيديو في وضع ملء الشاشة.


يتيح لك اختيار النسبة بين الارتفاع إلى العرض (الحجم الأفقي إلى الحجم الرأسي)عند التشغيل في وضع ملء الشاشة.


يؤدي تنشيط هذا الخيار إلى تمكين برنامج تشغيل الفيديو من تحديد الدقة المثلى لتشغيل الفيديو في وضع ملء الشاشة.


يؤدي إتاحة اختيار هذا الخيار إلى ربط عنصر التكبير/التصغير في صفحة عناصر التراكب لإتاحة التحكم في عامل التكبير/التصغير في جهاز العرض بملء الشاشة أيضاً.


يسمح النقر فوق هذا الزر بالوصول إلى ميزات الفيديو المتقدمة المزودة من قبل وضع الاستنساخ nView. لاحظ أنه يجب تمكين وضع الاستنساخ nView حاليًا للوصول إلى هذه الميزات.


يؤدي إتاحة هذا الخيار إلى إجبار برنامج  التراكب على استخدام النقل الرئيسي. ويوصى بعدم تحديد هذا الخيار إلا في حالة مواجهة مشاكل في تشغيل الفيديو، مثل عطب الصورة أو عدم وجود صورة الفيديو على الإطلاق.


يعرض نوع الشاشة المستخدمة مع محول الفيديو المختار.


انقر لعرض خصائص الجهاز وبرنامج التشغيل لهذه الشاشة.


يعرض معدلات التحديث المتاحة لهذه الشاشة.  ويقلل تردد معدل التحديث الأعلى من الوميض على الشاشة.


يعين ما إذا كانت القائمة الموجودة في تردد التحديث تشتمل على الأوضاع غير المدعومة في الشاشة المستخدمة.  وقد يؤدي استخدام وضع لا يتناسب مع الشاشة إلى إحداث مشاكل عرض مؤثرة كما أنه يمكن أن يسبب ضرراً للشاشة.


يفرض الخيار على برنامج تشغيل OpenGL على استخدام ذاكرة وسيطة تحتوي على عمق مكون من 16 بتاً، بغض النظر عن تنسيق وحدات الصورة المختار من قبل التطبيق.

 ويؤدي ذلك إلى تحسين أداء عمليات مخزن العمق على حساب الدقة في مخزن العمق.


عند تمكينه،سوف يستخدم OpenGL ميزة شاشات العرض المتعددة الخاصة بنظام التشغيل Windows2000


استخدم هذا الخيار لتحديد الشاشة التي تحتوي على الزاوية العلوية اليسرى من سطح المكتب.  ويعد أبرز تأثيرات هذا الخيار أنه يقوم بتبديل أوضاع صور الشاشة.


يعرض كافة شاشات عرض nView الحالية.  في حالة توصيل عدد من الأجهزة أكبر من واحد، والانتقال إلى أحد الأوضاع بخلاف وضع قياسي، يمكن اختيار شاشة العرض الحالية.

كما يمكن النقر على رسم الشاشة في عنصر التحكم الموجود أعلاه مباشرة لاختيار الشاشة لتكون شاشة العرض الحالية.


انقر على هذا الزر لإعداد أو تغيير الإعدادات المتعلقة بجهاز الخرج المستخدم لشاشة العرض الحالية.


تتيح عناصر تحكم تغيير الشكل إعداد أبعاد المساحة المرئية من الشاشة مقارنة بالمساحة الفعلية لسطح المكتب.  ويساعد ذلك في حالة أسطح المكاتب التي تكون كبيرة بشكل يمكن عرضها بشكل طبيعي على الشاشة، أو الشاشة المسطحة أو جهاز التلفاز.


انقر لكشف جميع العروض المتصلة بمحول الفيديو هذا.  استخدم هذه الميزة إذا قمت بتوصيل أية شاشات عرض بعد أن تم فتح لوحة التحكم.


اختر هذا المربع إذا كان لديك شاشة عرض متصلة بموصل شاشة العرض الثانوية التي لا يجري الكشف عنها.  وهذا يفيد مع الشاشات الأقدم أو الشاشات المتصلة بموصلات BNC.


انقر للوصول إلى المعلومات المتعلقة بمحول الرسومات القائم على أساس NVIDIA.


انقر للوصول إلى ميزات إضافية لمحول الرسومات القائم على أساس NVIDIA.


انقر للوصول إلى موقع الويب الخاص بـ NVIDIA للحصول على أحدث المعلومات وبرامج التشغيل المتعلقة بمحول الرسومات القائم على أساس NVIDIA.


تقدم هذه المعلومات تفاصيل حول جوانب الأجهزة المادية لمحول الرسومات المحدد حاليًا.


تقدم هذه المعلومات تفاصيل حول جوانب محددة من النظام التي تؤثر على الأداء الكلي للرسومات.


وهذا الجدول عبارة عن قائمة بالملفات ومعلومات الإصدار المرتبطة المستخدمة حاليًا من قبل محول الرسومات القائم على أساس NVIDIA.


تسمح صفحة إعدادات إدارة التطبيق بالتحكم في وضع إطارات التطبيق عبر شاشات العرض وأسطح المكتب المتعددة، بحيث يتم العرض على أساس كل التطبيق.


هذه قائمة تحتوي على التطبيقات التي يجري إدارتها حالياً بواسطة مدير سطح المكتب. اختر أحد التطبيقات من القائمة لتهيئة إعدادات إدارة التطبيق الخاصة به. قم بتحرير القائمة باستخدام زري "إضافة" و "إزالة" الموجودين على اليمين.


انقر فوق هذا الزر لإضافة برنامج تطبيق جديد إلى قائمة التطبيقات التي يتم إدارتها بواسطة مدير سطح المكتب.


انقر على هذا الزر لحذف التطبيق المختار حالياً من قائمة التطبيقات التي يتم إدارتها بواسطة مدير سطح المكتب.


انقر على هذا الزر لحذف كافة الإدخالات من قائمة التطبيق.

تحذير: سوف يؤدي ذلك إلى إعادة تعيين التخصيصات التي قمت بها للتطبيقات.


سوف يفرض اختيار هذا الخيار على إطار التطبيق البدء دومًا حسب طريقة العرض التي تقوم بتحديدها.


يعين هذا الحقل شاشة العرض التي سوف يتم تشغيل التطبيقات المختارة حالياً عليها دومًا، هذا إذا تم تحديد خيار "دائماً بدء هذا التطبيق في شاشة رقم".


إذا اخترت هذا الخيار، يتعقب مدير سطح المكتب حجم ووضع إطار التطبيق. وعند تشغيل التطبيق للمرة الثانية، يعيد مدير سطح المكتب حجم ووضع إطار التطبيق إلى الحجم الذي تم حفظه في المرة السابقة.


يسمح لك هذا الخيار بتحديد تكبير إطار البرنامج بحيث تملا الشاشة التي تشغلها حاليًا فقط، بدلاً من ملء سطح المكتب بالكامل، الذي قد يحتل مساحة عدة شاشات عرض معاً.


اختر هذا الخيار لبدء التطبيق على سطح مكتب تطبيق له اسم خاص به .

فعلى سبيل المثال، يمكن إنشاء أسطح مكتب مفردة وإضافية لمستعرض الويب، بحيث يكون أحدها مخصصاً لقراءة البريد الإلكتروني، بالإضافة إلى سطح مكتب Windows الافتراضي.


أدخل اسم سطح مكتب التطبيق المنفصل في هذا المكان. كما يمكن استخدام القائمة  المنسدلة للاختيار بين أسطح المكتب التي قمت بإنشائها لتطبيقات أخرى.

ويكون هذا الخيار متاحاً في حالة اختيار خيار "بدء التطبيق على سطح مكتب منفصل".


وتسمح صفحة الاختصارات بتخصيص الاختصار المكون من مجموعة من الحروف والذي يمكن استخدامه للتحكم في وضع إطار التطبيق على سطح المكتب.


وتعمل مجموعة الحروف تلك على نقل الإطار النشط حالياً إلى مكان مقابل على شاشة أخرى.


وتعمل مجموعة الحروف تلك على نقل كافة الإطارات الموجودة على الشاشة في التطبيق النشط حالياً إلى شاشة أخرى.


وتعمل مجموعة الحروف تلك على نقل كافة إطارات التطبيق إلى الشاشة التي يوجد بها مؤشر الماوس.


في حالة وجود أسطح مكتب متعددة لمجموعة من التطبيقات، تعمل مجموعة الحروف الحالية على التبديل بين أسطح المكاتب. ويؤدي استخدام مجموعة الحروف تلك بشكل متكرر إلى الانتقال بين قائمة أسطح التطبيقات النشطة.


وتحتوي صفحة الإعدادات العامة على الخيارات العامة الخاصة بمدير سطح المكتب ومعالجته لكافة التطبيقات.


ويعني اختيار تكبير التطبيق "سطح المكتب بكامله" أن تكبير هذا التطبيق يؤدي إلى ملء سطح المكتب، حتى لو امتد الأخير ليشمل عدة شاشات عرض.

ويعني اختيار تكبير التطبيق حسب "الشاشة الحالية" أن تكبير هذا التطبيق يؤدي إلى ملء الشاشة التي يشغلها التطبيق فقط تلقائياً عند تكبيره.


إذا اخترت هذا الخيار، يتم إدراج القائمة الفرعية "جهاز التحكم في سطح المكتب NVIDIA" ضمن قوائم النظام بكافة إطارات التطبيقات ذات المستويات العليا. إذا اخترت هذا الخيار، يتم إدراج القائمة الفرعية "جهاز التحكم في سطح المكتب NVIDIA" ضمن قوائم النظام بكافة إطارات التطبيقات ذات المستويات العليا.

ويمكن الوصول إلى قائمة نظام إطار التطبيق من خلال النقر بزر الماوس الأيمن على التسمية التوضيحية للإطار (شريط العنوان)، أو من خلال النقر على أيقونة التطبيق الصغيرة الموجودة في النهاية اليسرى من التسمية التوضيحية للإطار.


يسمح تحديد هذا الخيار لمدير سطح المكتب بمنع النوافذ المنبثقة ذات المستويات العليا من التوسع أو الظهور عبر شاشتين (أو أكثر)، من خلال إعادة وضع الإطار المنبثقة بحيث يتناسب حجمها مع حجم شاشة واحدة.


اختر هذا الخيار لتوسيط الإطارات المنبثقة ذات الحجم العريض الذي يشمل النظام بأكمله على الشاشة التي تختارها بشكل دائم.


اختر الشاشة  التي ترغب في توسيط الشاشات المنبثقة عليها. ولا يكون هذا الخيار متاحاً إلا في حالة اختيار زر "توسيط النوافذ المنبثقة العريضة على شاشة رقم".


يؤدي هذا الخيار إلى توسيط إطارات كل النظام المنبثقة (التي تمتد لتشمل عدة شاشات عرض) على الشاشة التي يوجد بها مؤشر الماوس، حيث يبدو أنها هي شاشة العرض التي تقوم بمشاهدتها الآن.


يحافظ هذا الخيار على استمرار إظهار الإطارات المنبثقة على نفس الشاشة الموجود عليها إطار التطبيق التي أنشأت هذه الإطارات. إذا ضلت إحدى الإطارات المنبثقة وظهرت على شاشة عرض أخرى، يعمل مدير سطح المكتب على تحريكها لتتناسب مع شاشة عرض إطار التطبيق.


انقر على هذا الزر لاستعادة الإعدادات الافتراضية والاختصارات الخاصة بمدير سطح المكتب.

ملاحظة لن يكون لذلك أي تأثير على عناصر تخصيص كل تطبيق والتي قمت بإجرائها على صفحة التحكم في التطبيق.


انقر على زر "موافق" لقبول التغييرات التي أجريتها على إعدادات مدير سطح المكتب وتطبيقها، ثم أغلق إطار لوحة التحكم.


انقر على زر "إلغاء الأمر" لإغلاق لوحة تحكم مدير سطح المكتب بدون حفظ التغييرات أو تطبيقها.

تحذير: يتم تجاهل أي تغييرات قمت بإجرائها على الإعدادات.


انقر على زر "تطبيق" لتطبيق وحفظ التغييرات التي أجريتها على الإعدادات، مع ترك إطار لوحة تحكم مدير سطح المكتب مفتوحة.


يسمح لك مربع الحوار هذا بتحديد تطبيق جديد لتتم إدارته بواسطة مدير سطح المكتب.


هذه قائمة تحتوي على التطبيقات النشطة حالياً على سطح المكتب. يمكن اختيار أحد التطبيقات من هذه القائمة، أو تعيين تطبيق مختلف - - مثل أحد التطبيقات التي لا تكون في وضع التشغيل في الوقت الحالي - - بواسطة النقر على زر "استعراض"


انقر على هذا الزر لفتح مربع حوار ملف، يمكن من خلاله اختيار أي تطبيق خاص بـ Windows ترغب في التحكم فيها من خلال مدير سطح المكتب.


انقر على هذا الزر لقبول ملف البرنامج الذي اخترته، حتى يكون تطبيقاً جديداً يمكن التحكم فيه من خلال مدير سطح المكتب.


انقر على هذا الزر إذا لم ترغب في اختيار برنامج تطبيق في هذه اللحظة. يتم إغلاق مربع حوار "التطبيق الجديد" دون إجراء أية تغييرات.


يسمح لك هذا الخيار بإدخال اسم سطح مكتب التطبيق الجديد.


أدخل اسم سطح مكتب التطبيق الجديد في هذا المكان. كما يمكن الاختيار من ضمن أسماء أسطح المكاتب التي قمت بتعيينها للتطبيقات الأخرى.

على سبيل المثال، قد ترغب في تسمية سطح مكتب "ويب" لتخصصه لمستعرضات الويب، أو "بريد" لتخصصه لبرنامج البريد الإليكتروني، وهكذا. وتسمح لك ميزة مفاتيح الاختصار التابعة لمدير سطح المكتب بالتبديل بهدوء بين أسطح مكتب هذه التطبيقات.


انقر على زر "موافق" لقبول الاسم الجديد لسطح المكتب. لن تتمكن من النقر على الزر حتى تقوم بإدخال اسم سطح مكتب صالح.


انقر على زر "إلغاء الأمر" إذا لم ترغب في إدخال اسم سطح المكتب في هذه اللحظة.


تبدأ مجموعة المفاتيح هذه سلسلة من المستطيلات المتقاربة المتحركة لمساعدتك في تحديد موقع مؤشر الماوس.


قم بتمكين هذا الخيار لتكبير الإطارات بالكامل على شاشة واحدة أو الشاشة الأخرى حينما تحرك الإطارات بسحبها بالماوس.


تؤثر هذه الخيارات على عناصر واجهة المستخدم الخاصة بجلسة عميل Windows، مثل سلوك شريط المهام وإطارات مبدل المهام.


حدد هذا الخيار لتمكين إطار مبدل مهام بديل يجري توسيطه حاليًا طبقًا لتهيئة nView، والذي يسمح بالتبديل بين التطبيقات على أسطح مكتب مختلفة.

يتم تنشيط إطار مبدل المهام بالضغط على Alt+Tab.


يفرض اختيار هذا الخيار على إطار مبدل المهام أن يظهر دومًا على الشاشة المحددة.


حدد الشاشة التي ترغب ظهور إطار مبدل المهام عليها. يمكن تحديد الشاشات النشطة الحالية فقط.


حدد هذا الخيار لتقييد شريط المهام إلى شاشة واحدة، بمعنى آخر، لمنعها من التوسع عبر شاشات متعددة.


تحدد هذه الخيارات كيفية قيام مدير سطح المكتب بإدارة وضع الإطارات المنبثقة واستبدالها، وتشمل مربعات حوار صندوق الرسائل ومربعات حوار التطبيق.


حدد هذا الخيار لتمكين ميزة التكبير/التصغير. تعرض ميزة التكبير/التصغير على شاشة واحدة عرضًا مكبرًا لمساحة الشاشة تحت مؤشر الماوس. يظهر العرض الذي تم إعادة حجمه على الشاشة مقابل مؤشر الماوس، ويؤدي تحريك مؤشر الماوس عبر الشاشات إلى التبديل يدويًا إلى شاشة أخرى.

سوف تؤدي ميزة التكبير/التصغير وظيفتها فقط عندما يكون لديك شاشات متعددة متصلة في أوضاع توسع أفقية أو رأسية.


قم بتمكين هذا الخيار لأداء التكبير باستخدام تغيير الحجم الذي تم تصفيته (اقحامه).


يتم استخدام مفاتيح الاختصار التالية للتحكم في ميزة التكبير/التصغير. وكما تم مع مفاتيح الاختصار في علامة الجدولة "مفاتيح الاختصار"، قم بضبط مفتاح اختصار ثم الضغط على مجموعة مفاتيح من اختيارك.

ملاحظة	 يتم تعطيل مفاتيح الاختصار أثناء فتح صفحات "التكبير/التصغير" أو "مفاتيح الاختصار"، لمنع التداخل الذي قد يحدث بين مفاتيح اختصار موجودة بالفعل مع تعريف المفاتيح الجديدة.


ينقل مفتاح الاختصار هذا وظيفة التكبير/التصغير بين تشغيل وإيقاف تشغيل.


يزيد مفتاح الاختصار هذا مستوى تكبير عرض التكبير/التصغير.


يقلل مفتاح الاختصار هذا مستوى تكبير عرض التكبير/التصغير.


تعين هذه المعلمة عدد مرات تحديث عرض التكبير/التصغير لكل ثانية، حين لا تحريك الماوس. (يتم تحديث عرض التكبير/التصغير تلقائيًا كلما تم تحريك الماوس.) لاحظ أن زيادة هذا الرقم قد تؤثر بصورة عكسية على أداء النظام أو التطبيق.


هذه المعلمة هي عدد المللي ثانية من المهلة قبل تبديل عرض تكبير/تصغير من شاشة إلى أخرى. يتم تخصيص هذه المهلة لمنع عرض التكبير/التصغير من "الانبثاق" بين الشاشات إذا خرج الماوس قليلا عن الشاشة أثناء عرض التكبير/التصغير. قد يتم تعيين هذه المعلمة إلى الصفر لمنع أي مهلة.


حدد هذا الخيار لتمكين تغيير مستوى تكبير العرض سريعًا بواسطة الضغط مع الاستمرار على مجموعة مفاتيح من Ctrl/Alt/Shift وباستخدام عجلة الماوس.


حدد أي مجموعة مفاتيح من Ctrl، وAlt، وShift سيتم استمرار الضغط عليها لاستخدام عجلة الماوس لتغيير مستوى تكبير عرض التكبير/التصغير.


وتسمح صفحة الاختصارات بتخصيص الاختصار المكون من مجموعة من الحروف والذي يمكن استخدامه للتحكم في وضع إطار التطبيق على سطح المكتب.

ملاحظة يتم تعطيل مفاتيح الاختصار أثناء فتح صفحات "تكبير/تصغير" أو "مفاتيح الاختصار"، لمنع التداخل الذي قد يحدث بين مفاتيح اختصار موجودة بالفعل مع تعريف المفاتيح الجديدة.


سيؤدي هذا الخيار إلى تعطيل عملية منع التشويه في التطبيقات ثلاثية الأبعاد .

حدد هذا الخيار إذا كنت ترغب في الحصول على أقصى أداء في تطبيقاتك.


سيؤدي هذا الخيار إلى تمكين عملية منع التشويه باستخدام الوضع 2x.

فهذا الخيار يوفر جودة صورة محسنة وأداء عالي في التطبيقات ثلاثية الأبعاد.


سيؤدي هذا الخيار إلى تمكين أسلوب منع تشويه مرخص في عائلة GeForce3 GPU.

يوفر Quincunx Antialiasing جودة الوضع 4x AA البطيء بأداء قريب جدًا من أداء الوضع 2x AA السريع.


سيؤدي هذا الخيار إلى تمكين عملية منع التشويه باستخدام الوضع 4x.

ويوفر هذا الخيار أعلى جودة صورة ممكنة على حساب بعض من أداء التطبيقات ثلاثية الأبعاد.


سيؤدي هذا الخيار تلقائيًا إلى تمكين  إعدادات منع التشويه المثالية للتطبيقات ثلاثية الأبعاد التي تدعم عملية منع التشويه.


سيسمح لك هذا الخيار بالتحديد اليدوي لوضع منع التشويه المراد استخدامه  عند تشغيل التطبيقات ثلاثية الأبعاد.


معلومات حول إعدادات AGP الحالية الموجودة على جهاز الكمبيوتر.


سيسمح لك هذا الخيار بالتحديد اليدوي لمعدل AGP المستخدم من قبل النظام الفرعي للرسومات. إذا لم متأكدًا من معدل AGP الذي ينبغي استخدامه، فاترك مربع الاختيار هذا بلا تحديد. سيقوم النظام حينئذ بتحديد معدل AGP المثالي تلقائيًا.


حرك عنصر تحكم المنزلق للتحديد اليدوي لمعدل AGP المراد استخدامه من قبل النظام الفرعي للرسومات.


يسمح لك هذا الإجراء بتحديد الطريقة التي سيستخدمها برنامج التشغيل للتحكم في ذاكرة الفيديو المخصصة من ذاكرة النظام.


يسمح لك هذا الإجراء بتعيين حجم ذاكرة النظام المستخدمة مع الطريقة التي تم تعيينها من قبل وضع مخزن اللقطات المؤقت الحالي.


يسمح لك هذا الخيار بتعيين خطة إدارة الذاكرة الخاصة بالمخزن المؤقت للقطات عند استخدام الوضع "الحيوي" للمخزن المؤقت للقطات.


يسمح لك Nvidia PowerMizer بترشيد استهلاك طاقة وحدة معالجة الرسومات. يمكنك إطالة عمر البطارية وذلك بتعيين Maximum Power Savings (الإعدادات القصوى لتوفير الطاقة) أو الاستفادة من من الأداء الرسومي الكامل لوحدة معالجة الرسومات وذلك بتحديد الخيار Maximum Performance (أقصى أداء).


سيسمح تحديد هذا الخيار لأي محول شاشة عرض nView  تم تمكينه بالظهور لنظام Windows  كجهازي عرض منفصلين. ويتيح لك هذا الأمر فرصة استخدام وظائف سطح المكتب الموسعة التي يوفرها نظام تشغيل Windows  باستخدام محول رسومات واحد. سيتعامل نظام تشغيل Windows  مع وحدة معالجة الرسومات التي تم فيها تمكين الخيار nView  كما لو كانت محولين منفصلين.


يسمح لك هذا الخيار بتعيين الحد الأقصى لعدد الطلبات التي يمكن للجهاز الرئيسي وضعها في قائمة الانتظار الخاصة بالجهاز الهدف. إذا كنت ترغب في السماح لبرنامج التشغيل بتحديد عمق قائمة انتظار الطلبات، اختر  “Auto-select” (تحديد تلقائي).


يسمح لك هذا الخيار بتمكين عملبات الكتابة السريعة على واجهة AGP  (منفذ الرسومات السريع) إذا كان يتم دعم هذه الميزة من قبل مجموعة الدوائر.


سيؤدي هذا الخيار إلى تمكين ميزة دمج الكتابة الخاصة بمجموعة دوائر AGP  (منفذ الرسومات السريع) للتطبيقات ثلاثية الأبعاد.


سيؤدي هذا الخيار إلى تمكين خاصية التخزين بالمخزن المؤقت للأوامر عند العمل مع التطبيقات السريعة غير ثلاثية الأبعاد.


يؤدي إلى تمكين استخدام ستيريو الذي يتم دعمه من قبل تطبيقات OpenGL


يسمح لك بتحديد وضع الاستيريو المراد استخدامه  عند تشغيل تطبيقاتOpenGL .


يؤدي إلى عكس إخراج الأستيريو لدرجة أنه يتم تبديل رؤية كل عين.