Zobrazí zoznam profilov, ktoré sú aktuálne k dispozícii.

Profil obsahuje záznam všetkých nastavení zobrazovania pomocou nView potrebný pre lahké nastavenie softvéru.  Profil môžete nacítat, ked ho vyberiete zo zoznamu.

Ked používate nView, správca systému môže uložit záznam všetkých nastavení zobrazenia v jednom súbore pod názvom "profil" a dalej do neho pridávat nové profily, ktoré sú špecifické pre Vašu firmu, pracovnú skupinu alebo konkrétneho užívatela.  Správca môže profily vytvárat, ukladat alebo vymazávat.

POZNÁMKA: nView obsahuje niekolko generických profilov pre rôzne odvetvia.


Umožnuje zavedenie zvoleného profilu do nView. Po zavedení profilu sa aktuálne nastavenie nahradí nastavením zavedeného profilu.


Umožnuje spustenie sprievodcu inštaláciu NVIDIA nView . Sprievodca inštaláciou pomôže definovat najbežnejšie používané nastavenie zobrazovania pomocou nView vrátane správy okien, správy pracovnej plochy a efektov priehladnosti. Sprievodca inštaláciou umožní zapnút alebo vypnút automatické spustenie nView pri zavádzaní Windows.


Umožnuje zavedenie alebo uvolnenie Správcu pracovnej plochy nView.

POZNÁMKA: Ak nView nie je nakonfigurovaný na automatické spustenie pri nacítaní systému Windows, klepnutím na toto tlacidlo sa nView docasne zapne do doby, kým sa neodhlásite a znova neprihlásite.


Umožnuje vytvorenie a pridanie nového profilu, ktorý obsahuje všetky aktuálne nastavenia nView.  Po uložení môžete tento profil kedykolvek nacítat znova.


Umožnuje uloženie aktuálneho nastavenia nView do zvoleného profilu. Po uložení môžete tento profil kedykolvek nacítat znova.


Umožnuje vymazanie zvoleného profilu.


Umožnuje rozloženie okien napriec monitormi. Ak túto si túto možnost nezvolíte, okná sa napriec monitormi nerozložia.


Umožnuje rozloženie odvodených okien v rámci aplikácie napriec monitormi.

„h	Ak túto možnost neoznacíte, odvodené okná sa napriec monitormi nerozložia, avšak pôvodné okná áno.

„h	Ak chcete otvorit túto volbu , musíte najskôr zapnút volbu "Zapnút rozloženie okien napriec monitormi".


Pridá tlacidlo maximalizácie okna nView na záhlavie okien aplikácií. Toto tlacidlo záhlavia umožnuje prepínanie medzi maximalizovaným a obnoveným zobrazením pri konfiguráciách používajúcich viaceré monitory.


Aktivuje funkciu "pamät pozície aplikácie".

Aby pamät aplikácie fungovala, musíte pomocou rozšírenej systémovej ponuky nView zapnút pamät aplikácie pre "každú" aplikáciu.

1.	Ak chcete otvorit rozšírenú systémovú pamät nView z aplikácie, musíte najskôr zapnút  volbu "rozšírené systémové ponuky aplikácií pomocou volieb nView" na tomto paneli.

2.	Ak chcete otvorit systémovú ponuku, klepnite pravým tlacidlom myši na záhlavie okna aplikácie a potom klepnite na Pamät pozície, cím sa volba aktivuje.

Ked aktivujete túto funkciu pamäte pozície aplikácie, nView uloží informácie o umiestnení, velkosti a stavu aplikácie vrátate pracovnej plochy, na ktorej sa nachádzala. Ked aplikáciu zatvoríte a znova spustíte, nView obnoví naposledy použité nastavenie aplikácie.


Táto volba umožnuje urcit umiestnenie dialógov.

„h	Zobrazit dialógy na monitore n (kde n je císlo monitoru) premiestni dialógy na príslušný monitor.

„h	Zobrazit dialógy podla polohy kurzora  premiestni dialógy na monitor, kde sa nachádza kurzor.

„h	Zobrazit dialógy na monitore aplikácie premiestni dialógy na monitor pôvodnej aplikácie.


Umožnuje zobrazenie dialógov na konkrétnom monitore.


Týmto sa dialóg premiestni na monitor, kde sa nachádza kurzor.


Umožnuje zobrazenie dialógov na monitore pôvodnej aplikácie.


Monitor, na ktorom chcete zobrazit dialógy, vyberte pomocou šípok.


K funkciám aplikácie nView sa rýchlo a pohodlne dostanete z lubovolnej aplikácie pomocou systémovej ponuky. Systémovú ponuku otvoríte klepnutím na záhlavie okna aplikácie.


Zrýchluje funkcie okien "Otvorit", "Maximalizovat" a "Obnovit".


Aktivuje funkciu priehladných okien pri presúvaní okien pomocou myši. Ked podržíte stlacené tlacidlo myši na záhlaví okna, okno sa spriehladní, aby ste sa rýchlo mohli pozriet na obsah okna pod ním. Ked tlacidlo myši pustíte, okno sa opät vyplní.


Urcuje stupen priehladnosti okna, ktoré sa presúva. Cím vyššie percento zvolíte, tým bude okno pri presúvaní priehladnejšie.


Umožnuje použitie kolieska myši na zmenu úrovní mierky pri aktívnom okne mierky.


Umožnuje použitie kolieska myši na zmenu úrovní mierky v okne mierky pri stlacenom klávese Shift.  Ak je volba "Shift" tiež oznacená, musíte pri používaní kolieska myši na zmenu úrovní mierky podržat stlacené klávesy Ctrl a Shift.


Umožnuje použitie kolieska myši na zmenu úrovní mierky v okne mierky pri stlacenom klávese Ctrl.  Ak je volba "Ctrl" tiež oznacená, musíte pri používaní kolieska myši na zmenu úrovní mierky podržat stlacené klávesy Ctrl a Shift.


Vytvára okno s možnostami lupy na zmenu mierky pri spustenom okne mierky. Okno mierky lupy obsahuje biely štvorec vnútri okna mierky.

„h	Zmenami úrovne mierky sa velkost bieleho štvorca zväcšuje alebo zmenšuje.

„h	Presunte okno mierky na plochu obrazovky, ktorú chcete zväcšit tak, aby priehladný biely štvorec ohranicoval oblast, ktorá sa má zväcšit, a potom tlacidlo myši pustite. Cast obrazovky vnútri priehladného bieleho štvorca sa zväcší a vyplní celé okno mierky.


Vytvorí okno mierky, kde sa zobrazí zväcšená plocha okolo kurzora myši pri spustenom okne mierky.


Otvorí okno, kde sa zobrazí zväcšená zvolená plocha obrazovky.


Zobrazí zoznam úkonov, ktoré sú možné pri stlacenom klávese alebo kombinácii klávesov.


Umožnuje výber klávesu alebo kombinácie klávesov, ktoré chcete používat na zvolený úkon, zo zoznamu prístupových klávesov pre jednotlivé úkony.

Ked klepnete na toto textové okno, zobrazia sa v nom klávesy, ktoré stlacíte na klávesnici .


Pridá zvolený kláves pre konkrétny úkon a kombináciu klávesov k zoznamu aktívnych prístupových klávesov. Po pridaní je prístupový kláves aktívny a môže sa používat.


Odstráni zvolené prístupové klávesy zo zoznamu aktívnych prístupových klávesov. Po odstránení je prístupový kláves neaktívny a nemôže sa používat.


Odstráni všetky prístupové klávesy zo zoznamu aktívnych prístupových klávesov. Po odstránení sú prístupové klávesy neaktívne a nemôžu sa používat.


Zobrazí zoznam prístupových klávesov, ktoré boli nadefinované a sú aktívne.


Zobrazí zoznam pracovných plôch, ktoré sú aktuálne k dispozícii.

nView umožnuje vytváranie a a správu pracovných plôch, ako aj prepínanie z jednej pracovnej plochy na druhú. Po zvolení z tohto zoznamu môžete pracovnú plochu zapnút, premenovat alebo odstránit.

„h	Ak chcete k zoznamu pridat novú pracovnú plochu, klepnite na tlacidlo Pridat.

„h	Ak chcete prepínat na inú pracovnú plochu, klepnite dvakrát na túto plochu v zozname.


Pridáva novú pracovnú plochu. Dialóg požiada o názov novej pracovnej plochy. Po zadaní názvu je pracovná plocha vytvorená a zobrazí sa na zozname pracovných plôch.


Prepne na zvolenú pracovnú plochu. Túto funkciu môžete zapnút takisto dvojitým klepnutím na pracovnú plochu v zozname pracovných plôch.


Umožnuje premenovanie zvolenej pracovnej plochy.


Umožnuje vymazanie pracovnej plochy.

Po vymazaní sa pracovná plocha odstráni zo zoznamu pracovných plôch. Aplikácie vo vymazanej pracovnej ploche sa teraz presunú na východiskovú pracovnú plochu.


Mení pozadie zvolenej pracovnej plochy.

Klepnutím na túto volbu sa nView prepne na zvolenú pracovnú plochu a otvorí kartu Vlastnosti zobrazenia vo Windows na pozadí, prostredníctvom ktorej môžete menit pozadie zvolenej pracovnej plochy. Každá pracovná plocha môže mat rôzne pozadie.


Pridáva ikonu k hlavnému panelu Windows, ktorá Vám umožní otvorit ovládacie panely Správcu pracovnej plochy nView, prepínat medzi jednotlivými pracovnými plochami a menit bežné nastavenie zobrazenia.


Umožnuje prezeranie pracovných plôch na strome priecinkov Prieskumníka Windows. V okne stromu priecinkov Prieskumníka Windows môžete

„h	pracovnú plochu premenovat, vymazat alebo pridat.

„h	Prepnite medzi pracovnými plochami a presunte myšou aplikácie z jednej pracovnej plochy na inú.


Otvorí sa malý panel nástrojov, pomocou ktorého možno rýchlo prepínat medzi pracovnými plochami.  Ak chcete tento panel nástrojov používat, musíte zapnút volbu "Zobrazit pracovné plochy v okne stromu priecinok Prieskumníka".


Zadajte názov nového profilu, ktorý vytvárate.


Zadajte názov novej pracovnej plochy, ktorú vytvárate.


Zobrazí zoznam pracovných plôch alebo monitorov, ktoré možno otvorit pomocou zvoleného prístupového klávesu.


Zadajte aplikáciu, ktorú chcete spustit a jej umiestnenie. Na vyhladanie aplikácie môžete takisto použit aj tlacidlo Prezerat.


Ak je toto políčko začiarknuté, systém použije vybratý profil pri vložení do doku. Ak toto políčko nie je začiarknuté, profil sa nezmení. Ak je vybratá napríklad možnosť Môj profil pre stav v doku a políčko profilu pre stav v doku je začiarknuté, systém pri vložení do doku použije vytvorený vlastný profil pre stav v doku.


Ak je toto políčko začiarknuté, systém použije vybratý profil pre stav mimo doku. Ak toto políčko nie je začiarknuté, profil sa nezmení. Ak je vybratá napríklad možnosť Môj profil pre stav mimo doku a je začiarknuté políčko profilu pre stav mimo doku, systém pre stav mimo doku použije vytvorený vlastný profil pre stav mimo doku.


Ak je toto políčko začiarknuté, systém použije vybratý profil pre režim zápisu. Ak toto políčko nie je začiarknuté, profil sa nezmení. Ak je vybratá napríklad možnosť Môj profil pre režim zápisu a políčko profilu pre režim zápisu je začiarknuté, systém pre režim zápisu použije vytvorený vlastný profil pre režim zápisu.


Ak chcete použiť predvolené nastavenia od výrobcu, vyberte predvolený profil. Ak chcete použiť vlastné nastavenia, vyberte vlastný profil.  Pred použitím vlastných nastavení pre stav v doku je potrebné vytvoriť vlastný profil pre stav v doku.


Ak chcete použiť predvolené nastavenia od výrobcu, vyberte predvolený profil. Ak chcete použiť vlastné nastavenia, vyberte vlastný profil.  Pred použitím vlastných nastavení pre stav mimo doku je potrebné vytvoriť vlastný profil pre stav mimo doku.


Ak chcete použiť predvolené nastavenia od výrobcu, vyberte predvolený profil. Ak chcete použiť vlastné nastavenia, vyberte vlastný profil.  Pred použitím vlastných nastavení pre režim zápisu je potrebné vytvoriť vlastný profil pre režim zápisu.


Stlačením tohto tlačidla vytvoríte vlastný profil. Zmeňte nastavenie obrazovky, napájania a programov tak, ako ich chcete zobrazovať pri každom použití tohto profilu. Ak chcete vlastný profil uložiť, stlačte tlačidlo ešte raz.


Načíta alebo uvoľní správu pracovnej plochy súčasti nView. Kontroluje, či sa súčasť nView spúšťa pri štarte automaticky.


Zobrazuje alebo skrýva rozšírené ovládacie prvky súčasti nView vrátane ovládacích prvkov pre viac pracovných plôch, správu programov a funkcie používateľského rozhrania.


Otvára ovládací panel, ktorý umožňuje zapínať a vypínať monitory.


Určuje, či sa informácie o grafickom režime (rozlíšenie, nastavenie monitora atď.) ukladajú alebo obnovujú z profilov.


Určuje, či sa panel úloh zobrazuje iba na jednom monitore alebo je zobrazený na viacerých monitoroch.


Mení okno pod kurzorom na aktívne a presúva ho do popredia.


Nastavuje rozbaľovacie ponuky ako priehľadné a hlavné okno ako nepriehľadné.


Nastavuje panel úloh ako priehľadný.


Úroveň celkovej priehľadnosti. Pomocou vlastných nastavení programov je možné nastaviť vlastné úrovne priehľadnosti.


Vytvorí zväčšené okno so zväčšením určitej časti obrazovky.


Ak je vybratá možnosť centrovania vzhľadom na kurzor alebo zväčšenie pevného rámu, zobrazuje kurzor vo zväčšenej časti obrazovky.


Umožňuje zobraziť video vo zväčšenom okne. Zobrazia sa v ňom iba videá spustené po otvorení zväčšeného okna.


Otvára ovládací panel, ktorý umožňuje zväčšovať okná s videom až na celú obrazovku pri zachovaní plnej rýchlosti prehrávania.


Pridá program do zoznamu samostatne spravovaných programov. Ak nebudú vytvorené vlastné nastavenia programu, pri zatvorení ovládacieho panela sa program zo zoznamu odstráni.


Pridá triedu okna (window class) do zoznamu samostatne spravovaných programov. Ak nebudú niektoré funkcie pre triedu vypnuté, pri zatvorení ovládacieho panela sa trieda zo zoznamu odstráni.


Odstraňuje program alebo triedu zo zoznamu samostatne spravovaných programov alebo vypnutých funkcií.


Umožňuje individuálne spravovanie okien súčasti nView a spúšťa nastavenie pre program.


Umožňuje vypnúť funkcie súčasti nView pre určitý program alebo triedu okien (class of windows).


Zapína alebo vypína individuálne nastavenia programu pre všetky okná.


Programy a triedy okien (window classes), ktoré majú individuálne nastavenia (zelená značka) alebo vypnuté funkcie (výkričník alebo červené písmeno X).


Umožňuje nastaviť tapetu alebo ikonu pre pracovnú plochu.


Zobrazuje aktuálnu tapetu a výber ikony pre pracovnú plochu.


Zobrazuje možnosti ponuky súčasti nView pri kliknutí pravým tlačidlom na pracovnú plochu.


Zobrazuje bublinu so správou na paneli úloh pri vypnutí funkcie v súčasti nView.


Zobrazuje tlačidlo v záhlaví okna umožňujúce minimalizovať okno do záhlavia okna.


Zobrazuje tlačidlo v záhlaví okna umožňujúce prístup do ponuky možností súčasti nView.


Umožňuje prispôsobenie ponuky možností súčasti nView.


Na krátky čas zobrazuje názov pracovnej plochy pri prepnutí obrazovky na novú pracovnú plochu.


Spúšťa pomôcku umožňujúcu upravovanie obrazovky a kompenzuje tak lichobežníkové skreslenie.


Zobrazuje možnosti aplikácie NVKeystone pri kliknutí pravým tlačidlom na pracovnú plochu.


Zobrazuje testovaciu vzorku na monitore umožňujúcu optimálne nastaviť obrazovku.


Pri zapnutí súčasti nView automaticky zarovnáva viac obrazoviek a odstraňuje malé medzery, ak sa používa viac monitorov.


Pri zapnutí súčasť nView automaticky kontroluje, či sú monitory pripojené aj po štarte z režimu odstavenia alebo spánku. Ak boli monitory odstránené, súčasť nView odstráni monitor v nastavení obrazovky.


Používa sa na presun ikon z pracovnej plochy a panela úloh na daný monitor.


Keď je táto funkcia zapnutá, súčasť nView zafarbí orámovanie okna programu podľa individuálneho nastavenia programu (ktoré je dostupné na karte Program) alebo podľa automatického nastavenia. S oknami s farebným kľúčovaním je potom možné narábať pomocou klávesových skratiek farebných kľúčov.


Keď je táto funkcia zapnutá, súčasť nView bude k oknám otvoreným na pracovnej ploche automaticky priraďovať farebný kľúč, pričom sa budú používať povolené farby, ktoré nie sú použité v individuálnych nastaveniach programu. Farby sa automaticky vyberajú z fondu farieb dovtedy, kým sú nejaké farby dostupné. Keď sa použijú všetky farby, nové okná sa už nezafarbujú.


Toto je farba farebného kľúča. Ak chcete farbu zapnúť, vypnúť alebo upraviť, dvakrát na ňu kliknite.


Úroveň celkovej priehľadnosti, ktorú používa súčasť nView pre priehľadné okná, panely úloh a ponuky. Ak chcete nastaviť určitú úroveň priehľadnosti pre program, použite individuálne nastavenie programu.


Keď je táto funkcia zapnutá a okno zväčšenia je maximalizované, po presunutí kurzora do okna zväčšenia súčasť nView premiestni automaticky okno na vedľajšiu obrazovku.


Keď je táto funkcia zapnutá, súčasť nView umožňuje používať myš s programami pod lupou alebo oknom zväčšenia pevného rámu, pričom sa môžu používať štandardné metódy tohto programu na vykonávanie úprav myšou.


Keď je táto funkcia zapnutá, okrem štandardného prepínača kariet programov pridá súčasť nView aj prepínač pracovných plôch. K tejto ďalšej funkcii „prepínania pracovnej plochy“ sa pristupuje prostredníctvom predvolenej kombinácie klávesov Alt-~, ktorú je možné zmeniť na karte klávesových skratiek.