הגדרה זו משמשת להפעלה או לכיבוי של אמולציית fog table (ערפל במתכונת דו ממדית).

 על פי מפרט  Direct3D , מתאם צג המסוגל לבצע האצת חומרה D3D אמור להיות מסוגל ליישםvertex fog  (ערפל במתכונת תלת-ממדית) או table fog (ערפל במתכונת דו-ממדית).   משחקים מסוימים אינם עורכים בירור לגבי יכולות ה-D3D ומסתמכים על תמיכה בערפול דו-ממדי בלבד. הבחירה בהגדרה זו תבטיח שמשחקים אלה יפעלו באופן תקין באמצעות המעבד הגרפי של NVIDIA.


הגדרה זו מאפשרת להשבית את מאפייני DirectX החדשים יותר במנהלי ההתקן.

ייתכן שמשחקים מסוימים שנכתבו לגרסאות קודמות של DirectX לא יפעלו באופן תקין עם גרסאות 6 או 7 של DirectX המותקנות כאשר גרסאות אלה נתמכות במנהלי ההתקן. כתוצאה מבחירה בהגדרה זו יפעלו מנהלי ההתקן במצב תאימות ל- DirectX 5, לצורך הפעלה תקינה של משחקים ישנים יותר.

בחר בהגדרה זו לצורך הפעלת משחקים ישנים יותר, שאינם פועלים כלל או שאינם פועלים כראוי.


כתוצאה מבחירה בהגדרה זו תשנה החומרה באופן אוטומטי את ערכי מאגר ציר העומק (המכונה Z-buffer) בהתאם לעומק הנדרש על ידי היישום.

מומלץ לאפשר הגדרה זו, אלא אם העבודה מחייבת עומק Z-buffer מוגדר. אם הגדרה זו תושבת, לא תתאפשר הפעלה של יישומים שעומק ה-Z-buffer שלהם להפעלה אינו תואם לעומק המוגדר בתצורת החומרה.


הגדרה המאפשרת שימוש בטכניקה חלופית לאגירת זיכרון עומק.

באופן זה, החומרה עושה שימוש במנגנון אחר לצורך אגירת זיכרון עומק ביישומי 16 סיביות. בחירה בהגדרה זו תאפשר עיבוד תמונות תלת-ממדיות באיכות גבוהה יותר.


הגדרה המאפשרת את הצגת הלוגו של NVIDIA ב-Direct3D.

כתוצאה מבחירת הגדרה זו יופיע הלוגו של NVIDIA בפינה התחתונה של המסך בעת הפעלת יישומי Direct3D.


המעבד הגרפי של NVIDIA מסוגל להפיק מפות-MIP (mipmaps) באופן אוטומטי, לצורך ייעול העברות מרקמים באפיק ושיפור ביצועי היישום.

עם זאת, ייתכן שיישומים מסוימים לא יוצגו כראוי כאשר מאופשרת הפקה אוטומטית של mipmaps. כדי לתקן עיוותים, יש להפחית את מספר הרמות של mipmaps המופקות באופן אוטומטי, עד לקבלת תצוגה תקינה של התמונות. בדרך-כלל, הפחתת מספר הרמות של mipmaps פותרת בעיות של יישור לא תקין של מרקמים, או 'תפרים גסים' (במחיר של פגיעה מסוימת בביצועים).


הגדרה זו מאפשרת בחירה בשיטת ההפקה האוטומטית של mipmaps שתשמש את המעבד הגרפי.

אפשר לבחור בשיטה הדו-ליניארית או בשיטה האניזוטרופית (במתכונת 8-tap) ליצירת mipmaps. השיטה הדו-ליניארית מאפשרת בדרך-כלל רמת ביצועים גבוהה יותר, ואילו השיטה האניזוטרופית לרוב מפיקה תמונה באיכות גבוהה יותר.


הגדרה המאפשרת את כוונון רמת הפירוט (LOD) ב-mipmaps.

הקטנת רמת הפירוט מפיקה תמונה באיכות טובה יותר, ואילו הגדלתה משפרת את רמת הביצועים של היישום. אפשר לבחור מבין חמש רמות קבועות מראש, הנעות בין 'איכות תמונה מרבית' לבין 'רמת ביצועים מרבית'.


רשימה של הגדרות מותאמות אישית שנשמרו. בחירת פריט מתוך הרשימה תגרום להחלת ההגדרה. לצורך החלת ההגדרה, בחר בלחצן 'אישור' או 'החל'.


שמירת ההגדרות הנוכחיות (כולל אלה שנקבעו בתיבת הדו-שיח 'הגדרות Direct3D נוספות') כסדרת הגדרות מותאמת אישית. ההגדרות שנשמרו יתווספו לרשימה הסמוכה.

לאחר שנקבעו ההגדרות המיטביות למשחק מסוים במתכונת Direct3D, שמירתן יחד כסדרת הגדרות מותאמת אישית תאפשר להגדיר במהירות את תצורת Direct3D לפני הפעלת המשחק, ללא צורך בהגדרת כל אחת מהאפשרויות בנפרד.


מחיקת ההגדרה המותאמת אישית שנבחרה מתוך הרשימה.


שחזור ערכי ברירת המחדל של כל ההגדרות.


הצגת תיבת דו-שיח המאפשרת התאמה אישית של הגדרות Direct3D נוספות.


אפשרות זו משנה בחומרה את סכימת הטיפול במרקם לגבי טקסלים (אלמנטים של מרקם).

שינוי ערכים אלה יגרום לשינוי המיקום של נקודת המוצא של הטקסל. ערכי ברירת המחדל מתאימים למפרט Direct3D. תוכנות מסוימות מצפות למצוא את נקודת המוצא של הטקסל במקום אחר. אפשר לשפר את איכות התמונה ביישומים מסוג זה על ידי הגדרה מחדש של נקודת המוצא של הטקסל. היעזר בפקד הנגרר כדי להציב את נקודת המוצא של הטקסל בנקודה כלשהי בין הפינה השמאלית העליונה של הטקסל לבין אמצעו.


באופן זה, המעבד הגרפי ינצל כמות מוגדרת מזיכרון המערכת לצורך שמירת מרקמים (בנוסף לזיכרון המותקן במתאם הצג עצמו).

שים לב:	הכמות המרבית של זיכרון מערכת שאפשר להקצות לשמירת מרקמים מחושבת על פי הכמות הפיזית של זיכרון ה-RAM במחשב. ככל שזיכרון ה-RAM במערכת גדול יותר, כך גדלה כמות הזיכרון שאפשר להקצות לשמירת מרקמים.

הגדרה זו חלה על מתאמי צג PCI בלבד ( או מתאמי צג AGP הפועלים במצב תאימות ל- PCI).


בחר באפשרות זו כדי להשבית את הסנכרון האנכי.

אופציה המאפשרת הצגה מיידית של התמונה על המסך, ללא צורך בסנכרון התמונה ביחס לעקיבות האנכית החוזרת של הצג (vertical retrace). באופן זה מתאפשר קצב מסגרות גבוה מקצב הרענון של הצג, אך עלולים להיווצר עיוותים נראים לעין וקריעה וכתוצאה מכך – איכות תמונה ירודה יותר.


הגדרה זו מאפשרת לקבוע את רמת החלקת השינון ביישום D3D נתון.

'החלקת שינון' היא טכניקה המשמשת להפחתת האפקט המשונן הנראה לפעמים בשולי אובייקטים תלת-ממדיים. טווח הבחירה רחב – החל בהשבתה מוחלטת של ההחלקה וכלה בהחלקה המרבית האפשרית לגבי היישום הנתון.


השתמש באפשרות זו כדי להחיל החלקת שינון ביישומים שאינם תומכים בפונקציה זו במישרין.

לתשומת לבך, יישומים מסוימים, שאינם תומכים במפורש בטכניקת החלקת השינון, עלולים לעבד תמונה מעוותת. השתמש באפשרות זו בזהירות. השבת הגדרה זו אם נתקלת בבעיות תצוגה במשחק או ביישום שאינם תומכים בטכניקת החלקת השינון.


הגדרה זו מאפשרת להגביל את מספר המסגרות שהמעבד המרכזי יכול להכין לפני עיבודן בשבב הגרפיקה, כאשר הסנכרון האנכי מושבת.

במקרים מסוימים, הגדלת מספר המסגרות המצוירות מראש עלולה להאריך את 'השהיית הקלט' בתגובה להתקנים כגון ג'ויסטיק, גיים פד או מקלדת.

הפחת ערך זה אם נתקלת בהשהיה ניכרת בתגובה להתקני הקלט המחוברים למחשב בעת הפעלת משחקים.


הגדרה המאפשרת למנהלי ההתקן להשתמש בהרחבה GL_KTX_buffer_region של OpenGL.

השימוש בהרחבה זו עשוי לשפר את הביצועים של יישומים ליצירת מודלים תלת-ממדיים התומכים בה.


הגדרה המאפשרת שימוש בזיכרון וידאו מקומי כאשר ההרחבה GL_KTX_buffer_region מאופשרת.

עם זאת, כאשר כמות זיכרון הווידאו המקומי קטנה מ-8 MB , לא ניתן לאפשר את התמיכה בהרחבה של כפל מישורים.

להגדרה זו אין השפעה כאשר ההגדרה 'אפשר הרחבת אזור מאגר' מושבתת.


הפעלה של סינון ליניארי-mipmap-ליניארי מהיר תשפר את ביצועי היישום, אך תפגע באיכות התמונה.

במקרים רבים, הירידה באיכות התמונה אינה ניכרת, לכן כדאי לנצל את רמת הביצועים המשופרת שמתקבלת בהפעלת מאפיין זה.


הגדרה זו מאפשרת ל-OpenGL להשתמש בסינון אניזוטרופי לצורך שיפור איכות התמונה.


בחר בהגדרה זו כדי להשבית את תמיכת מנהל ההתקן בהוראות המורחבות המשמשות מעבדים מסוימים.

מעבדים מסוימים תומכים בהוראות D3 נוספות, המהוות השלמה למעבד הגרפי של NVIDIA ומשפרות את הביצועים של משחקים או יישומים בתלת-ממד. הגדרה זו מאפשרת את השבתת התמיכה בהוראות 3D נוספות אלה במנהלי ההתקן. דבר זה שימושי לצורך השוואות ביצועים או פתרון תקלות.


הגדרות אלה שולטות בהחלקת סצנות מלאה של מנהל OpenGL. 'החלקת שנון' היא טכניקה המשמשת להחלקת השוליים של אובייקטים בסצינה, לצורך צמצום האפקט המשונן המתקבל לפעמים. שיטת 1.5 x 1.5 מאפשרת החלקת שוליים תוך שמירה על רמת ביצועים מרבית, ואילו שיטת 2 x 2 מפיקה את איכות התמונה הטובה ביותר.


 הגדרה המאפשרת למנהל ההתקן לייצא פורמטים של פיקסלים בסטריאו. מעתה יוכלו יישומי OpenGL להשתמש בסטריאו ולהפעיל את משקפי התריס לסטריאו.


 הגדרה המאפשרת למנהל ההתקן לייצא פורמטים של פיקסלים חופפים. מעתה יוכלו יישומי OpenGL להשתמש בחפיפה.


 הגדרה זו מאפשרת ל-OpenGL להשתמש בסינון אניזוטרופי לצורך שיפור איכות התמונה.  לתשומת לבך, הפעלת מאפיין זה תשפר את איכות התמונה על חשבון הביצועים.


 כאשר הגדרה זו מאופשרת, מנהל OpenGL מקצה מאגר אחורי אחד ומאגר עומק אחד ברמת רזולוציה זהה לזו של התצוגה.

יש בכך משום ניצול יעיל יותר של זיכרון הווידאו ביישומים היוצרים חלונות מרובים.

כאשר הגדרה זו מושבתת, מנהל OpenGL מקצה מאגר אחורי ומאגר עומק אחד לכל חלון שהיישום יוצר.

מאפיין זה עשוי לשפר את הביצועים של יישומי OpenGL המשתמשים בחלונות מרובים.


 קביעת הגדרות מיטביות ליישום OpenGL שנבחר.


הגדרה זו קובעת אם מרקמים בעלי עומק צבע מסוים ישמשו ביישומי OpenGL כברירת מחדל.

ההגדרה 'השתמש בעומק צבע של שולחן העבודה' תגרום ליישום להשתמש תמיד במרקמים בעלי עומק הצבע הנוכחי של שולחן העבודה של Windows.

כתוצאה מבחירת ההגדרות 'השתמש תמיד ב-16 bpp' ו-'השתמש תמיד ב32 bpp-' ייעשה שימוש במרקמים בעלי עומק צבע מסוים, ללא קשר להגדרות הנוכחיות של שולחן העבודה.


הגדרה זו קובעת את מצב היפוך המאגר ליישומי OpenGL במסך מלא.

אפשר לבחור בשיטת העברת בלוקים, בשיטת היפוך הדף או בבחירה אוטומטית. בחירה אוטומטית מאפשרת למנהל ההתקן לקבוע מהי השיטה הטובה ביותר בהתאם לתצורת החומרה.


הגדרה זו מאפשרת לציין את אופן הטיפול בסנכרון אנכי ב- OpenGL.

האפשרות 'השבת תמיד' תשבית את הסנכרון האנכי בכל יישומי OpenGL.

האפשרות 'מושבת כברירת מחדל' תשבית את הסנכרון האנכי, אלא אם כן יישום מסוים ידרוש את הפעלתו.

האפשרות 'מופעל כברירת מחדל' תפעיל את הסנכרון האנכי, אלא אם כן יישום מסוים ידרוש את השבתתו.


שמירת ההגדרות הנוכחיות כסדרת הגדרות מותאמת אישית. ההגדרות שנשמרו יתווספו לרשימה הסמוכה.

לאחר שנקבעו ההגדרות המיטביות ליישום מסוים במתכונת OpenGL, שמירתן יחד כסדרת הגדרות מותאמת אישית תאפשר להגדיר במהירות את תצורת OpenGL לפני הפעלת התוכנית, ללא צורך בהגדרת כל אחת מהאפשרויות בנפרד.


הפקדים הנגררים מאפשרים להתאים את רמות הבהירות, הניגודיות והגאמה של ערוץ הצבע הנבחר.

פקדי תיקון הצבע מסייעים לבטל הבדלי בהיקות בין תמונת המקור לבין הפלט המתקבל בהתקן התצוגה. אפשרות זו שימושית במיוחד בעבודה עם יישומים לעיבוד תמונות, שכן היא מסייעת בהפקת צבעים מדויקים יותר בתמונות המוצגות בצג (כגון תצלומים).

בנוסף לכך, משחקים רבים עם האצת-D3 עלולים להיראות כהים מדי על המסך. בעקבות הגדלת עוצמת הבהירות ו/או ערכי הגאמה במידה שווה בכל הערוצים, המשחקים ייראו מוארים יותר והפעלתם תהיה נוחה יותר.


הגדרה המאפשרת בחירה בערוץ הצבע הנשלט באמצעות הפקדים הנגררים. אפשר לכוונן בנפרד את הערוץ האדום, הירוק או הכחול, או לכוונן את כל השלושה במקביל.


'חדות דיגיטלית' מאפשרת שליטה רבה יותר בהפרדת צבעים ובחדות הצבע, ובכך מפיקה תמונות חדות וברורות יותר בכל יישום ויישום.


ייצוג גרפי של עקומת הצבע. העקומה תשתנה בזמן-אמת בעת כוונון רמת הניגודיות, הבהירות או הגאמה.


בחירה באפשרות זו תגרום לכך שבהפעלה הבאה של  Window  ישוחזרו באופן אוטומטי כוונוני הצבע שבוצעו כאן.

שים לב:	אם המחשב שלך פועל ברשת, כוונון הצבע יתבצע לאחר הכניסה למערכת Windows.


רשימת הגדרות הצבע המותאמות אישית שנשמרו. בחירת פריט מתוך הרשימה תגרום להחלת ההגדרה.


שמירת הגדרות הצבע הנוכחיות כהגדרה מותאמת אישית. ההגדרות שנשמרו יתווספו לרשימה הסמוכה.


מחיקת הגדרת הצבע המותאמת אישית שנבחרה מתוך הרשימה.


שחזור ערכי הצבע בהתאם להגדרות היצרן.


הגדרה המאפשרת את בחירת מצב תזמון הצג:

האפשרות 'זיהוי אוטומטי' מאפשרת למערכת Windows לקבל את נתוני התזמון הרלוונטיים היישר מהצג. זוהי הגדרת ברירת המחדל. לתשומת לבך, כמה מהצגים הישנים יותר אינם תומכים במאפיין זה.

האפשרות 'נוסחת תזמון כללית (GTF)', היא האפשרות הסטנדרטית במרבית פריטי החומרה החדשים.

האפשרות 'תזמוני צג נפרדים (DMT)' היא תקן מיושן, שעדיין משמש בסוגי חומרה מסוימים. בחר באפשרות זו אם החומרה שברשותך מבוססת על תקן DMT.


הוספת סמל QuickTweak של NVIDIA אל שורת המשימות של Windows.

הסמל מאפשר להחיל בקלות הגדרות צבע, Direct3D או OpenGL שנקבעו בהתאמה אישית – וזאת תוך כדי עבודה, באמצעות תפריט נפתח. תפריט זה מכיל גם פריטים לשחזור הגדרות ברירת מחדל ולגישה אל תיבת הדו-שיח 'מאפייני תצוגה'.


בחירת הסמל שייצג את תוכנית העזר QuickTweak (החלה מהירה של סדרת הגדרות מותאמות אישית) בשורת המשימות של Windows.

בחר את הסמל הרצוי מתוך הרשימה. לאחר מכן, בחר ב'אישור' או ב'החל' כדי לעדכן את הסמל בשורת המשימות.


הפעלת התוכנית NVIDIA Desktop Manager (מנהל שולחן העבודה של NVIDIA).

התוכנית NVIDIA Desktop Manager מאפשרת פונקציונליות רחבה, כגון מקשים חמים לניהול חלונות, מרכוז חוזר של תיבות דו-שיח, ואפשרויות זום, כאשר משתמשים בתצורות nView לצגים מרובים. בנוסף לכך, התוכנית מאפשרת תמיכה בשולחנות עבודה מרובים, המסייעת לארגן ביתר יעילות את שטח העבודה של היישומים.


פתיחת תיבת הדו-שיח 'תצורת NVIDIA Desktop Manager'.

תיבת הדו-שיח 'תצורת NVIDIA Desktop Manager מאפשרת שליטה בכל הפונקציות וההגדרות של Desktop Manager, כגון אפשרויות למרכוז חוזר של תיבות דו-שיח, צירופי מקשים חמים והגדרות לניהול יישומים.


סגירת תיבת הדו-שיח ושמירת השינויים, לצורך החלתם על ידי לחיצה על 'אישור' או 'החל' בתיבת הדו-שיח 'מאפיינים נוספים'.


הגדרה המאפשרת לקבוע איזה לחצן בעכבר יגרום להצגת התפריט בעת לחיצה על אחד מסמלי שורת המשימות.


הפעלה או השבתה של הודעות אישור.

סמן אפשרות זו אם אינך מעוניין בהצגת הודעות אישור בעת טעינת תצורת D3 דרך תפריט שורת המשימות.


בחר באפשרות זו כדי להציג את תפריט שורת המשימות עם אפקט D3.


הגדרות אלה מאפשרות לקבוע היכן תוצב התמונה על הצג השטוח בעת הפעלה ברמות רזולוציה הנמוכות מהרמה המרבית הנתמכת.


היעזר בלחצני החץ כדי לכוונן את מיקומו של שולחן העבודה על הצג.


החזרת שולחן העבודה למיקום ברירת המחדל שלו בהתאם לרזולוציה ולקצב הרענון הנוכחיים.


הגדרות אלה מאפשרות לבחור בהתקן תצוגת הפלט (צג אנלוגי, צג שטוח דיגיטלי או מקלט טלוויזיה, בהתאם להתקנים הנתמכים על ידי מתאם הצג).


פתיחת חלון שבו אפשר להתאים באופן אישי את הגדרות התקן התצוגה הפעיל.


ציון הפורמט והגדרות המדינה הנוכחיות לגבי פלט טלוויזיה.


פתיחת חלון שבו אפשר לציין פורמט פלט טלוויזיה מסוים.


רשימה זו מאפשרת לבחור בפורמט פלט טלוויזיה בהתאם למדינה שבה אתה מתגורר.

שים לב:	אם מדינתך אינה ברשימה, בחר במדינה הקרובה ביותר אליך.


הפיכת הפורמט הנבחר לברירת המחדל בעת הפעלת המערכת.

בעת הפעלת המחשב כאשר רק מקלט טלוויזיה מחובר למתאם הצג, הגדרה זו מבטיחה שכל הודעות המסך שיוצגו במהלך האתחול יופקו בפורמט המתאים הנתמך על ידי מקלט הטלוויזיה.


הגדרה המאפשרת לציין את סוג אותות הפלט הנשלחים למקלט הטלוויזיה.

אם ברשותך כבל חיבור מתאים, פורמט אות הפלט S-Video יספק פלט באיכות גבוהה יותר מאשר פורמט Composite video. אם אינך יודע בוודאות מהו סוג האות, בחר באפשרות 'בחירה אוטומטית'.


היעזר בלחצני החץ כדי לכוונן את מיקומו של שולחן העבודה על מרקע הטלוויזיה.

שים לב:	אם התמונה מתעוותת או נעלמת מהמסך כתוצאה מכוונון-יתר, המתן 10 שניות. התמונה תחזור באופן אוטומטי אל מיקום ברירת המחדל. במצב זה תוכל להתחיל מחדש במלאכת הכוונון. לאחר מיקום שולחן העובדה במקום הרצוי, עליך ללחוץ על 'אישור' או על 'החל' כדי לשמור את ההגדרות לפני שיחלוף פסק הזמן בן 10 השניות.


החזרת שולחן העבודה למיקום ברירת המחדל שלו במקלט הטלוויזיה בהתאם לרמת הרזולוציה הנוכחית.


היעזר בפקדים אלה לצורך כוונון הבהירות והרוויה של התמונה על מרקע הטלוויזיה.


היעזר בפקדים אלה לצורך כוונון רמת הבהירות והניגודיות של התמונה על מרקע הטלוויזיה.


השתמשבפקד זה לצורך כוונון רמת סינון הריצוד שברצונך להחיל על אותות הטלוויזיה.

מומלץ להשבית את מסנן הריצוד בעת הקרנת סרטי DVD באמצעות מפענח חומרה.


הגדרת הרזולוציה ועומק הצבע בפלט המוזרם למקלט הטלוויזיה.


השתמש בפקדים אלה לצורך כוונון איכות ההקרנה של סרטי ווידאו או DVD על הצג.

אפשר לכוונן בנפרד את רמות הבהירות, הניגודיות, הגוון והרוויה, לצורך הפקת איכות תמונה מיטבית בעת הקרנת סרטי וידאו או DVD במחשב.


הגדרה המאפשרת לכוונן את מהירות השעון ומהירות הזיכרון במעבד הגרפי של NVIDIA.


קביעת מהירות השעון במעבד הגרפי של NVIDIA.


מציין את מהירות השעון במגהרץ.


קביעת מהירות שעון מישק הזיכרון במתאם הצג.


מציין את המהירות של שעון מישק הזיכרון במגהרץ.


בדיקת היציבות של הגדרות מהירויות השעון החדשות טרם החלתן.

שים לב:	יש לבדוק כל הגדרה חדשה השונה מהגדרת ברירת המחדל של היצרן טרם החלתה.


בחירה באפשרות זו תבטיח שכל שינוי שיבוצע במהירויות השעונים יוחל באופן אוטומטי בכל הפעלה של Windows.

שים לב:	אפשר לעקוף את הגדרות השעון האוטומטיות בעת האתחול, על ידי לחיצה רצופה על מקש <Ctrl>  בזמן ההפעלה של מערכת Windows. אם המחשב מחובר לרשת, לחץ לחיצה רצופה על מקש <Ctrl> מיד לאחר הכניסה למערכת  Windows.


איפוס כל יכולות הכוונון של שעונים, והחלת זיהוי חוזר של חומרת הגרפיקה לפני שניתן יהיה להפעיל מחדש את הפקדים.

מומלץ לבצע איפוס בכל פעם שמבזיקים ל- BIOS של מתאם הצג תמונת BIOS מעודכנת.


אופציה המאפשרת בחירה באחד מארבעה מצבי nView:

 'רגיל' – בחירה במצב תצוגה יחידה הסטנדרטי. השתמש במצב זה כאשר המתאם הגרפי של  NVIDIA מחובר להתקן תצוגה אחד בלבד.

'כפול' – מצב היוצר העתק מדויק של התצוגה הראשית כפלט אל התקן התצוגה המשני.

'פריסה אופקית' – מצב המאפשר הרחבה אופקית של שולחן העבודה של Windows על פני שני התקני תצוגה.  במצב זה הצירוף של שני התקני התצוגה יוצר משטח תצוגה אחד גדול.

'פריסה אנכית' – מצב המאפשר הרחבה אנכית של שולחן העבודה של Windows על פני שני התקני תצוגה.  במצב זה, הצירוף של שני התקני התצוגה יוצר משטח תצוגה אחד גדול.


'nView רגיל' – בחירה במצב תצוגה יחידה הסטנדרטי. השתמש במצב זה כאשר המתאם הגרפי של  NVIDIA מחובר להתקן תצוגה אחד בלבד.


'nView כפול' – מצב היוצר העתק מדויק של התצוגה הראשית כפלט אל התקן התצוגה המשני.


'פריסה אופקית ב- nView' – מצב המאפשר הרחבה אופקית של  שולחן העבודה של Windows על פני שני התקני תצוגה.  במצב זה שני התקני התצוגה יוצרים יחד משטח תצוגה אחד גדול, אפשרות שימושית להצגת פריטים שרוחבם גדול מרוחב תצוגה אחת.


'פריסה אנכית ב-nView'– מצב המאפשר הרחבה אנכית של  שולחן העבודה של Windows על פני שני התקני תצוגה.  במצב זה שני התקני התצוגה יוצרים יחד משטח תצוגה אחד גדול, אפשרות שימושית להצגת פריטים שאורכם גדול מאורך תצוגה אחת.


ייצוג גרפי של תצורת תצוגת nView.

לחיצה על סמל של צג מסוים מאפשרת לבחור בו כתצוגה הנוכחית.  לחיצה ימנית על סמל הצג תציג מגוון של פריטים, המאפשרים את כוונון התקן התצוגה הרלוונטי.


בהפעלה במצב 'כפול', הגדרה זו מאפשרת הפעלה של התקן התצוגה הראשי ברזולוציה גבוהה יותר מזו של ההתקן המשני. כאשר הרזולוציה הפיזית בהתקן המשני נמוכה מזו שבראשי, שולחן העבודה שבהתקן המשני יזוז הצידה באופן אוטומטי ברגע שהעכבר ייגע בגבולות המסך.


השבתת מאפיין התנועה הצדית האוטומטית בהתקן המשני כאשר בוחרים באפשרות 'אפשר שולחן עבודה וירטואלי בהתקן המשני'. באופן זה אפשר 'להקפיא' את שולחן העבודה הווירטואלי במצב מסוים. אפשרות זו שימושית בהקרנת מצגות או פרטים עדינים ביישומים.


הפעלת מאפיין זה תגרום לנעילת מצב הצידוד הנוכחי בהתקן התצוגה הנבחר. באופן זה אפשר 'להקפיא' את שולחן העבודה הווירטואלי במצב מסוים. אפשרות זו שימושית במיוחד בהקרנת מצגות או עבודות מרובות פרטים.


הפעלת מאפיין שולחן העבודה הווירטואלי במצב פריסת nView.

הפעלת מאפיין זה תאפשר להגדיר שולחן עבודה שמידותיו גדולות מהמידות הפיזיות של שני התקני התצוגה כאשר הם משולבים.

התצוגה המשולבת תזוז בתנועה צידית על פני אזור שולחן העבודה המורחב בעת הזזת העכבר אל מחוץ לאזור הנראה לעין.


ייצוג גרפי של תצורת ההתקן המשני ב- nView.

לחיצה על הסמל הגרפי מאפשרת להגדיר את תצורת התקן הפלט המחובר ליציאה המשנית בלוח גרפי בעל יכולת nView בעת הפעלה במצב 'כפול'.


הגדרה המאפשרת להציג בהגדלה אזור מוגדר במסך פלט הווידאו, באמצעות פקדי הזום.


כאן אפשר לבחור את אזור מסך הווידאו אשר יוצג בהגדלה. לאחר הבחירה, אפשר להציג אזור זה בהגדלה על ידי הזזת הפקד הנגרר שמתחתיו.


הגדרה המאפשרת להציג את הקטע הנבחר מתוך מסך הקרנת הווידאו בהגדלה או בהקטנה.


בחירת התקן התצוגה שבו יוקרן פלט הווידאו במצב מסך-מלא.


אופציה המאפשרת בחירת יחס גובה/רוחב לתמונה המוקרנת על מסך מלא.


בחירה בהגדרה זו תאפשר למנהל הווידאו לקבוע את הרזולוציה המיטבית להקרנת וידאו על מסך מלא.


בחירה בהגדרה זו תקשר את בקרת הזום בדף 'פקדי חפיפה,' כך שאפשר יהיה לשלוט במקביל גם במקדם ההגדלה/הקטנה של התקן המסך המלא.


לחיצה על לחצן זה מאפשרת גישה למאפייני הווידאו המתקדמים הכלולים במצב 'כפול' של תצוגת nView. לתשומת לבך, כדי לקבל גישה למאפיינים אלה, יש לאפשר את המצב 'כפול'.


כתוצאה מבחירה בהגדרה זו תשתמש התוכנה החופפת בשליטה באפיק הנתונים (busmastering). מומלץ שלא לסמן אפשרות זו, אלא במקרה של בעיות בהקרנת וידאו , כדוגמת עיוותי תמונה או אי-הופעת תמונה.


מראה את סוג הצג שבו נעשה שימוש בשילוב עם מתאם הווידאו הנבחר.


לחץ כדי להציג את מאפייני התקן התצוגה ומנהל ההתקן של צג זה.


הצגת רשימת קצבי הרענון האפשריים בצג זה.  תדירות רענון גדולה יותר מפחיתה את הריצוד במסך.


הגדרה זו קובעת אם ברשימת ערכי 'תדירות רענון' ייכללו מצבים שאינם נתמכים על ידי הצג שברשותך.  בחירת מצב שאינו מתאים לצג עלולה ליצור בעיות תצוגה חמורות ואף לגרום נזק לחומרה.


אפשרות זו מחייבת את מנהל OpenGL להשתמש ב-buffer עומק של 16 סיביות, ללא קשר לפורמט הפיקסלים שנבחר על ידי היישום.

 דבר זה משפר את רמת הניקוי של buffer העומק, על חשבון מידת הדיוק שלו.


כאשר הגדרה זו מאופשרת, OpenGL משתמש במאפיין Advanced Multi-Monitor (ריבוי-צגים מתקדם) של מערכת ההפעלה Windows 2000.


השתמש באפשרות זו לבחירת הצג שבו תופיע הפינה השמאלית העליונה של שולחן העבודה.  ההשפעה הבולטת ביותר של אפשרות זו היא חילוף בין מיקומי התמונות על הצג.


הצגת כל התצוגות הקיימות במסגרת nView.  אם מחובר למערכת יותר מהתקן אחד, ומצב התצוגה אינו 'רגיל', יש לקבוע איזו היא התצוגה הנוכחית.

כדי לבחור בצג מסוים כצג הנוכחי, אפשר ללחוץ על הסמל הגרפי של הצג בבקרה העליונה.


לחץ על לחצן זה כדי להגדיר או לשנות הגדרות הקשורות בהתקן הפלט של התצוגה הנוכחית.


פקדי התנועה הצידית מאפשרים להגדיר את ממדי אזור המסך הנראה לעין ביחס לשטח שולחן העבודה בפועל.  באופן זה מתאפשרים שולחנות עבודה הגדולים מכפי שאפשר להציג בדרך-כלל על צג אנלוגי, צג שטוח או מרקע טלוויזיה.


לחץ כדי לזהות את כל התצוגות המחוברות למתאם וידאו זה.  השתמש במאפיין זה אם חיברת תצוגות נוספות לאחר פתיחת לוח הבקרה.


סמן תיבה זו אם ברשותך צג המחובר למחבר תצוגה משנית שהמערכת אינה מזהה.  אפשרות זו שימושית בעבודה עם צגים ישנים או צגים המחוברים באמצעות מחברי BNC.


לחץ כדי לקבל גישה למידע הקשור במתאם הגרפי המבוסס על NVIDIA.


לחץ כדי לקבל גישה למאפיינים נוספים של המתאם הגרפי המבוסס על NVIDIA.


לחץ כדי לקבל גישה לאתר האינטרנט של NVIDIA, ובו המידע ומנהלי ההתקן העדכניים ביותר עבור המתאם הגרפי המבוסס על NVIDIA.


מידע זה מציג בפרוטרוט את היבטי החומרה של המתאם הגרפי הנבחר.


מידע זה מציג נתונים מפורטים על היבטים נבחרים של המערכת, העשויים להשפיע על רמת הביצועים הגרפיים הכוללת.


טבלה זו היא רשימה של קבצים ונתוני גרסה רלוונטיים הנמצאים כרגע בשימוש המתאם הגרפי המבוסס על NVIDIA.


דף הגדרות 'ניהול היישומים' מאפשר לשלוט בהצבת חלונות היישומים על פני תצוגות ושולחנות עבודה מרובים, כל יישום בנפרד.


זוהי רשימת היישומים המנוהלים כרגע על ידי מנהל שולחן העבודה. בחירת יישום מתוך הרשימה תאפשר לקבוע את הגדרות ניהולו. ערוך את הרשימה בעזרת הלחצנים 'הוסף' ו'הסר' שמימין.


לחץ על לחצן זה כדי להוסיף יישום חדש לרשימת היישומים המנוהלים על ידי מנהל שולחן העבודה.


לחץ על לחצן זה כדי להסיר את היישום הנבחר מרשימת היישומים המנוהלים על ידי מנהל שולחן העבודה.


לחץ על לחצן זה כדי לנקות את כל הערכים מרשימת היישומים.

אזהרה: פעולה זו תאפס את כל ההתאמות האישיות שבוצעו לגבי יישומים.


כתוצאה מבחירה באפשרות זו חלון היישום יופעל תמיד בצג שצוין.


שדה זה מציין את הצג שבו יופעל היישום הנבחר תמיד, אם נבחרה האפשרות 'הפעל יישום זה תמיד במסך מספר'.


כתוצאה מבחירה באפשרות זו, מנהל שולחן העבודה ינהל מעקב אחר גודלו ומיקומו של חלון היישום. בהפעלה הבאה של היישום, מנהל שולחן העבודה ישחזר את גודל חלון היישום ואת מיקומו כפי שנשמרו בהפעלה האחרונה.


הגדרה זו מאפשרת לקבוע שהגדלה מרבית של חלון היישום תגרום לו למלא רק את המסך שבו הוא מוצג באותה עת, ולא את שולחן העבודה השלם, העשוי להתפרס על פני מספר צגים.


בחר באפשרות זו כדי להפעיל יישום זה בשולחן עבודה נפרד (בעל שם מוגדר) ליישומים.

לדוגמה, אפשר ליצור שולחנות עבודה נפרדים לדפדפן האינטרנט ולתוכנת הדואר האלקטרוני, בנוסף לשולחן העבודה הרגיל של Windows.


הזן כאן את השם שבחרת לשולחן העבודה הנוסף. לחלופין, אפשר לבחור שולחן עבודה מבין אלו שכבר יצרת עבור יישומים אחרים מתוך הרשימה הנפתחת.

שדה זה זמין רק כאשר האפשרות 'הפעל יישום זה בשולחן עבודה נפרד' מסומנת.


הדף 'מקשים חמים' מאפשר להתאים אישית צירופים של מקשים חמים, לצורך הצבה מהירה של חלונות יישומים בשולחן העבודה.


צירוף מקשים זה מזיז את החלון הפעיל (הממוקד) למיקום מקביל בצג אחר.


צירוף מקשים זה מזיז את כל חלונות היישום הפעיל לצג אחר.


צירוף מקשים זה מזיז את כל חלונות היישום אל הצג שבו נמצא מצביע העכבר.


כאשר מספר שולחנות עבודה פעילים במקביל, צירוף מקשים זה מאפשר מעבר ביניהם. שימוש חוזר בצירוף מקשים זה יאפשר מעבר מחזורי בין שולחנות העבודה הפעילים.


הדף 'הגדרות כלליות' מכיל אפשרויות החלות באופן כללי על מנהל שולחן העבודה ועל דרך הטיפול שלו בכל היישומים.


הגדלה מרבית של יישום כך שימלא את 'כל שולחן העבודה' פירושה שהיישום יתפרס על פני כל שטח שולחן העבודה, גם כאשר הוא מתפרס על פני מספר צגים.

הגדלה מרבית של יישום כך שימלא את 'המסך הנוכחי' פירושה שיתפרס, כברירת מחדל, רק על פני המסך שבו הוצג לכתחילה.


הפעלת מאפיין זה תגרום להוספת תפריט משני של מנהל שולחן העבודה של NVIDIA אל תפריטי המערכת של היישומים המרכזיים. תפריט משני זה מאפשר גישה מהירה ופשוטה לכל פונקציה של ניהול יישומים, ללא צורך בפתיחת לוח הבקרה של מנהל שולחן העבודה.

הגישה לתפריט מערכת של יישום מתאפשרת בלחיצה ימנית על כותרת חלון היישום (שורת הכותרת), או בלחיצה על סמל היישום הקטן שמשמאל לכותרת החלון.


בחירה בהגדרה זו מאפשרת למנהל שולחן העבודה למנוע מחלונות צצים של יישומים מרכזיים מלהתפרס על פני שני צגים (או יותר), וזאת באמצעות שינוי גודלו של החלון הצץ כך שיתאים למסך אחד.


בחר באפשרות זו כדי למרכז תמיד את החלונות הצצים של כלל המערכת במסך שבחרת.


בחר את הצג שבו יש למרכז את החלונות הצצים. שדה זה זמין רק כאשר מסמנים את הלחצן 'מַרְכֵּז חלונות צצים של כלל המערכת במסך מספר'.


אפשרות זו ממרכזת חלונות צצים של כלל המערכת (המתפרסים על פני מספר צגים) בצג המכיל את סמן העכבר, שהוא קרוב לוודאי הצג שבו אתה מתבונן.


אפשרות זו 'מצמידה' את החלונות הצצים של היישום למסך שבו נמצא חלון היישום שהפיק אותם. אם חלון צץ 'ינדוד' לצג אחר, מנהל שולחן העבודה יזיז אותו כך שיותאם לצג שבו מופיע חלון היישום.


לחץ על לחצן זה כדי לשחזר את ברירות המחדל של המקשים החמים ושל ההגדרות הכלליות במנהל שולחן העבודה.

שים לב: פעולה זו לא תשפיע על שינויים שבוצעו באמצעות הדף 'ניהול יישומים' בכל יישום בנפרד.


לחץ על 'אישור' כדי לקבל ולהחיל את שינויי הגדרות מנהל שולחן העבודה, ולאחר מכן סגור את חלון לוח הבקרה.


לחץ על הלחצן 'ביטול' כדי לסגור את לוח הבקרה של מנהל שולחן העבודה מבלי לשמור או להחיל את השינויים.

אזהרה: כל שינויי ההגדרות יימחקו.


לחץ על הלחצן 'החל' כדי להחיל ולשמור את כל שינויי ההגדרות מבלי לסגור את חלון לוח הבקרה של מנהל שולחן העבודה.


באמצעות תיבת דו-שיח זו אפשר לבחור ביישום חדש שינוהל על ידי מנהל שולחן העבודה.


זוהי רשימת היישומים הפועלים כרגע בשולחן העבודה. אפשר לבחור יישום מתוך הרשימה, או לציין יישום אחר, כגון יישום שאינו פועל כרגע, על ידי לחיצה על הלחצן 'עיון'.


לחץ על לחצן זה כדי לפתוח רשימה של קבצים, שמתוכה תוכל לבחור כל יישום Windows שברצונך לנהל באמצעות מנהל שולחן העבודה.


לחץ על לחצן זה כדי לבחור בקובץ התוכנית שבחרת כיישום חדש שינוהל על ידי מנהל שולחן העבודה.


לחץ על לחצן זה אם אינך מעוניין לבחור ביישום כרגע. תיבת הדו-שיח 'יישום חדש' תיסגר ללא כל שינוי בהגדרות.


בתיבת דו-שיח זו אפשר להזין שם של שולחן עבודה חדש.


הזן כאן את שם שולחן העבודה החדש ליישומים. כמו כן, אפשר לבחור מבין שמות שולחנות העבודה שנוצרו עבור יישומים אחרים.

לדוגמה, אפשר ליצור שולחן עבודה בשם  'רשת' עבור דפדפני אינטרנט, שולחן עבודה בשם 'דואר' עבור תוכנת דואר אלקטרוני וכו'. מאפיין המקשים החמים של מנהל שולחן העבודה מאפשר לעבור בנקל בין שולחנות העבודה הנפרדים.


לחץ על 'אישור' כדי לאשר את השם החדש של שולחן העבודה. אפשר ללחוץ על הלחצן רק אם הוזן שם חוקי לשולחן העבודה.


לחץ על הלחצן 'ביטול' אם אינך מעוניין להזין שם של שולחן עבודה כרגע.


צירוף מקשים זה מפעיל סדרה של מלבנים מתכנסים בהנפשה כדי לסייע לך באיתור סמן העכבר.


אפשר הגדרה זו כדי להעביר חלונות בשלמותם למסך זה או אחר על ידי גרירה בעזרת העכבר.


אפשרויות אלה משפיעות על אלמנטים מסוימים בהפעלת ממשק Windows, כגון התנהגות שורת המשימות וחלונות המעבר בין משימות.


בחר באפשרות זו כדי להפעיל חלון חלופי למעבר בין משימות, במרכוז נכון בהתאם לתצורת nView הנוכחית, באופן המאפשר מעבר בין יישומים הנמצאים בשולחנות עבודה נפרדים.

חלון המעבר בין משימות מופעל בלחיצה על Alt+Tab.


כתוצאה מסימון אפשרות זו, חלון המעבר בין משימות יופיע תמיד על הצג שצוין.


בחר את הצג שבו יופיע חלון המעבר בין משימות. אפשר לבחור רק בצגים שנמצאים במצב פעיל ברגע הבחירה.


בחר באפשרות זו כדי להגביל את שורת המשימות לצג יחיד, כלומר – למנוע ממנו להתפרס על פני מספר צגים.


אפשרויות אלה קובעות את האופן שבו מנהל שולחן העבודה ינהל את ההצבה של חלונות צצים, ובכלל זה תיבות דו-שיח של הודעות ותיבות דו-שיח של יישומים.


בחר באפשרות זו כדי להפעיל את המאפיין 'זום'. מאפיין זה מציג על אחד הצגים הגדלה של האזור שנמצא מתחת לסמן העכבר. התצוגה המוגדלת מופיעה על הצג שממול לסמן העכבר; הזזת סמן העכבר על פני הצגים תגרום למעבר אוטומטי של התצוגה המוגדלת לצג השני.

מאפיין הזום יפעל רק במצב שבו מחוברים למחשב מספר צגים ונבחר מצב פריסה אופקית או אנכית.


הפעל אפשרות זו כדי לבצע את ההגדלה תוך שימוש בשינוי גודל מסונן (באינטרפולציה).


השליטה במאפיין הזום מתבצעת בעזרת המקשים החמים הבאים. בדומה להגדרת צירופי מקשים חמים בכרטיסייה 'מקשים חמים', הגדר צירוף על ידי לחיצה על שדה כלשהו ולחיצה על צירוף המקשים המבוקש.

שים לב: המקשים החמים מושבתים כאשר הדפים 'זום' או 'מקשים חמים' פתוחים, וזאת כדי למנוע התנגשות בין מקשים חמים קיימים למקשים חמים החדשים שברצונך להגדיר.


מקש חם זה מפעיל ומשבית לסירוגין את פונקציית הזום.


מקש חם זה מגדיל את רמת ההגדלה בתצוגת הזום.


מקש חם זה מפחית את רמת ההגדלה בתצוגת הזום.


פרמטר זה קובע כמה פעמים בשנייה תתעדכן תצוגת הזום כאשר העכבר אינו זז. (תצוגת הזום מתעדכנת באופן אוטומטי עם כל תזוזה של העכבר.) לתשומת לבך, הגדלת ערך זה עלולה להשפיע לרעה על ביצועי המערכת או היישום.


פרמטר זה מייצג את אורך ההשהיה (באלפיות השניה) לפני העברת תצוגת הזום מצג אחד למשנהו. השהיה זו נועדה למנוע מצב שבו תצוגת הזום 'צצה' בין הצגים במקרה שסמן העכבר משוטט לרגע לצג שבו מופיעה תצוגת הזום. כדי לבטל את ההשהיה, יש להגדיר את הערך אפס בפרמטר זה.


בחר באפשרות זו כדי לאפשר שינוי ברמת ההגדלה של תצוגת הזום תוך כדי עבודה, על ידי לחיצה רצופה על צירוף כלשהו של המקשים Ctrl/Alt/Shift תוך הפעלת גלגל העכבר.


בחר בצירוף של מקשי Ctrl, Atl ו- Shift שלחיצה רצופה עליו תאפשר שימוש בגלגל העכבר לצורך שינוי רמת ההגדלה בתצוגת זום.


הדף 'מקשים חמים' מאפשר להתאים אישית צירופים של מקשים חמים, לצורך הצבה מהירה של חלונות יישומים בשולחן העבודה.

שים לב: המקשים החמים מושבתים כאשר הדפים 'זום' או 'מקשים חמים' פתוחים, וזאת כדי למנוע התנגשות בין מקשים חמים קיימים למקשים חמים החדשים שברצונך להגדיר.


אופציה זו תשבית את פונקציית החלקת השינון ביישומי D3.

סמן אפשרות זו לצורך הפקת ביצועים מיטביים ביישומים.


אופציה זו תאפשר החלקת שינון בשיטת 2x.

שיטה זו מציעה שיפור באיכות התמונה וביצועים גבוהים ביישומי D3.


אופציה זו תאפשר הפעלת טכניקת החלקת שינון מיוחדת (לפי פטנט) הזמינה בסדרת GeForce3 GPU.

החלקת שינון בשיטת Quincunx מציעה איכות דומה לזו של שיטה 4x AA האיטית יותר, בשילוב עם רמת ביצועים דומה לזו של שיטה 2x AA המהירה יותר.


אופציה זו תאפשר החלקת שינון בשיטה 4x.

שיטה זו מפיקה איכות תמונה מיטבית, על חשבון ירידה מסוימת ברמת הביצועים ביישומי 3D.


בחירה באפשרות זו תחיל באופן אוטומטי את הגדרות החלקת השינון המיטביות לגבי יישומי 3D התומכים בהחלקת שינון.


בחירה בהגדרה זו תאפשר לבחור באופן ידני את שיטת החלקת השינון שתיושם בעת הפעלת יישומי 3D.


מידע אודות הגדרות AGP הנוכחיות במחשב.


בחירה בהגדרה זו תאפשר לבחור באופן ידני את קצב ה-AGP שישמש את תת-המערכת הגרפית. אם אינך יודע בוודאות מהו קצב ה-AGP  הנכון, אל תסמן תיבה זו. המערכת תקבע באופן אוטומטי את קצב ה-AGP המיטבי.


כדי לבחור באופן ידני את קצב ה- AGP שישמש את תת-המערכת הגרפית, הזז את הפקד הנגרר.


לבחירת השיטה שבה מנהל ההתקן ינהל את זיכרון הווידאו שהוקצה מתוך זיכרון המערכת.


לציון היקף זיכרון המערכת שיוקצה לשימוש במקביל לשיטה שצוינה באמצעות מצב מאגר המסגרות הנוכחי.


לציון האסטרטגיה הרצויה לניהול הזיכרון של מאגר המסגרות במצב מאגר מסגרות 'דינמי'.


בעזרת חסכן האנרגיה של Nvidia  (Nvidia PowerMizer) אפשר לשלוט בצריכת האנרגיה של ה- GPU. תוכל להאריך את חיי הסוללה על ידי בחירה בהגדרה 'חיסכון מרבי באנרגיה', או לנצל את רמת הביצועים הגרפיים המלאה של ה- GPU על ידי בחירה בהגדרה 'רמת ביצועים מרבית'.


בחירה באופציה זו תאפשר ל- Windows לראות כל מתאם תצוגה המותאם למצב nView כשני התקני תצוגה נפרדים. באופן זה תוכל ליהנות מהפונקציונליות המורחבת של שולחן העבודה ב- Windows מבלי להזדקק למתאם גרפי נוסף. מערכת Windows תתייחס ל- GPU שהוגדר להפעלה במצב nView כאילו מדובר בשני מתאמים נפרדים.


לציון מספר הבקשות המרבי שהמנהל רשאי להכניס לתור של התקן היעד. אם ברצונך לאפשר למנהל ההתקן לקבוע את עומק תור הבקשות, בחר באפשרות 'בחירה אוטומטית'.תנועות כתיבה מהירה במישק AGP, אם מערך השבבים שלך תומך במאפיין זה.אופציה זו מפעילה בשבבי ה-  AGPאת מאפיין שילוב הכתיבה ליישומי D3.אופציה זו תאפשר שמירה של פקודות במאגר בעבודה עם יישומים ללא מאיצי תלת-ממד.


אופציה המאפשרת שימוש בסטריאו, בהתאם לתמיכה הקיימת במישק התכנות OpenGL.


אופציה המאפשרת בחירה במצב סטריאו בעת הפעלת יישומי OpenGL.


החלפת פלט הסטריאו כך שנקודות המבט של העיניים מתחלפות.